Title: Interface com o controle e a regulação interna
Course: Regulação da Assistência Hospitalar > Section: Conteúdo para edição

Descritores: Equidade em saúde. Assistência hospitalar. Equidade no acesso. Controle de acesso. Regulação e fiscalização em saúde.

Vamos começar esta unidade didática com as definições relacionadas ao Controle e ao Núcleo Interno de Regulação (NIR):

Controle
Significa verificar se o processo de execução de uma ação está em conformidade com o que foi regulamentado, para averiguar se algo está sendo cumprido conforme um parâmetro próximo de um limite pré-fixado; se estão ou não ocorrendo extrapolações. Refere ainda que o controle pode se dar de forma antecipada, concomitante ou subsequente ao processo de execução das atividades (BRASIL, 2011c).
Núcleo Interno de Regulação (NIR)
Constitui a interface com as Centrais de Regulação para delinear o perfil de complexidade da assistência que sua instituição representa no âmbito do SUS e disponibilizar consultas ambulatoriais, serviços de apoio diagnóstico e terapêutico, além dos leitos de internação, segundo critérios preestabelecidos para o atendimento, bem como buscar vagas de internação e apoio diagnóstico e terapêutico fora do hospital para os pacientes internados, quando necessário (BRASIL, 2013a).