Title: Regulação da Assistência Hospitalar

Section 1
Conteúdo para edição
  Planejamento assistencial
  Regulação assistencial
  Desafios para o acesso com equidade
  Regulação hospitalar
  Cirurgias eletivas
  Papel da Central de Regulação Hospitalar
  Interface com o controle e a regulação interna
  Núcleo Interno de Regulação (NIR)
  Método KANBAN na assistência hospitalar
  Regulação dos leitos de UTI
  Enfermarias clínicas de retaguarda e cuidados prolongados
  Internação domiciliar
  Proposta de um modelo de regulação hospitalar
  Referências
Atividades
  Créditos
  Atividade somativa
  Conhecendo a sua opinião