Title: Regulação hospitalar
Course: Regulação da Assistência Hospitalar > Section: Conteúdo para edição

Descritores: Gestão em saúde. Assistência hospitalar. Serviços de saúde. Acesso aos serviços de saúde. Regulação e fiscalização em saúde.

A Central de Regulação Hospitalar permite o gerenciamento da disponibilidade de oferta e da necessidade de procedimentos que envolvem a prestação de serviços hospitalares, tanto eletivos como de urgência. Permite ainda a visualização do mapa de leitos das unidades executantes, incluindo UTI e o registro das altas hospitalares por saída, óbito ou transferência, disponibilizando o leito (BRASIL, 2011c).

Na regulação hospitalar, a eficiência deve ser alcançada através do estabelecimento de controles adequados, tanto internos, realizados pelo próprio serviço, como externos, a cargo do gestor.

Esses controles passam pela otimização do uso dos leitos de internação, dos leitos de UTI, do tempo de internação, das condições de alta com vistas à desospitalização e internação domiciliar. Passam, também, pela regulação dos procedimentos em hospital dia, com destaque para os procedimentos cirúrgicos eletivos, com base na capacidade ofertada.