Title: Central de Regulação Ambulatorial (CRA)
Course: Regulação do Acesso Ambulatorial - T3 - Backup realizado > Section: Conteúdo para edição

A Central de Regulação Ambulatorial (CRA) é a estrutura operacional da gestão pública, responsável pela disposição, organização, controle, gerenciamento do acesso e dos fluxos assistenciais dos procedimentos ambulatoriais de média e alta complexidade no âmbito do SUS e tem como principal objetivo a garantia do acesso ao usuário, fundamentada em protocolos, classificação de risco e demais critérios de priorização.

Uma CRA exitosa é capaz de garantir o acesso nos diferentes níveis de complexidade, sendo primordial incorporar ou até mesmo executar diversas ações de gestão, programação e planejamento, previamente, dependendo da esfera de governo (estadual ou municipal) que está inserida ou a abrangência (municipal, regional ou estadual) da CRA.