Title: Referências
Course: Regulação das Urgências - T3 - Backup realizado > Section: Conteúdo para edição

ABNT. NBR 14561: veículos para atendimento a emergências médicas e resgate. Rio de Janeiro: ABNT, 2000.

BADUY, R. S. et al. A regulação assistencial e a produção do cuidado: um arranjo potente para qualificar a atenção. Cad. Saúde Pública,  Rio de Janeiro,  v. 27, n. 2, Feb.  2011 .Disponível em: <http://www.scielo.br/pdf/csp/v27n2/11.pdf>. Acesso em: 13 mar. 2017.

BARBOZA, T. A. V.; FRACOLLI, L. A. A utilização do "fluxograma analisador" para a organização da assistência à saúde no Programa Saúde da Família. Cad. Saúde Pública, Rio de Janeiro, v. 21, n. 4, ago. 2005. Disponível em: <http://www.scielo.br/pdf/csp/v21n4/06.pdf>. Acesso em: 13 mar. 2017.

BRAGA, E.C. Critérios de suficiência para análise de redes assistenciais [minuta]. Exposição de Motivos. Consulta Pública 2006; 26. Rio de Janeiro: Agência Nacional de Saúde Suplementar, 2006.

BRASIL. Conselho Federal de Medicina. Resolução CFM nº 1.529, de 04 de setembro de 1998. Diário Oficial da União, Poder Executivo, Brasília, DF, 04 set. 1998. p. 69. Disponível em: <http://www.portalmedico.org.br/resolucoes/cfm/1998/1529_1998.htm>. Acesso em: 14 mar. 2017.

BRASIL. Conselho Federal de Medicina. Resolução CFM nº 2.110, de 25 de setembro de 2014. Dispõe sobre a normatização do funcionamento dos Serviços Pré-Hospitalares Móveis de Urgência e Emergência, em todo o território nacional. Diário Oficial da União, Poder Executivo, Brasília, DF, 19 nov. 2014. Seção 1, p. 199. Disponível em: <http://www.portalmedico.org.br/resolucoes/CFM/2014/2110_2014.pdf>. Acesso em: 14 mar. 2017.

BRASIL. Conselho Federal de Medicina. Resolução nº 1.897, de 17 de abril de 2009. Aprova as normas processuais que regulamentam as Sindicâncias, Processos Ético-profissionais e o Rito dos Julgamentos. Diário Oficial da União, Poder Executivo, Brasília, DF, 6 maio 2009c. Seção 1, p. 75.

BRASIL. Conselho Nacional de Secretários de Saúde. Regulação em saúde. Brasília: CONASS, 2011. 126p. (Coleção Para Entender a Gestão do SUS,10). Disponível em: <http://bvsms.saude.gov.br/bvs/publicacoes/para_entender_gestao_sus_v.10.pdf>. Acesso em: 14 mar. 2017.

BRASIL. Decreto nº 5.055, de 27 de abril de 2004. Institui o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência - SAMU, em Municípios e regiões do território nacional, e dá outras providências. Diário Oficial da União, Poder Executivo, Brasília, DF, 28 abr. 2004c. Seção 1, p. 1. Disponível em: <http://www2.camara.leg.br/legin/fed/decret/2004/decreto-5055-27-abril-2004-531808-publicacaooriginal-13848-pe.html>. Acesso em: 14 mar. 2017.

BRASIL. Decreto nº 7.616, de 17 de novembro de 2011. Dispõe sobre a declaração de Emergência em Saúde Pública de Importância Nacional - ESPIN e institui a Força Nacional do Sistema Único de Saúde - FN-SUS. Diário Oficial da União, Poder Executivo, Brasília, DF, 18 nov. 2011e. Seção 1, p. 14. Disponível em: <http://www2.camara.leg.br/legin/fed/decret/2011/decreto-7616-17-novembro-2011-611793-publicacaooriginal-134276-pe.html>. Acesso em: 13 mar. 2017.

BRASIL. Ministério da Saúde. Conselho de Saúde Suplementar. Resolução nº 13, de 03 de novembro de 1998. a cobertura dos procedimentos de emergência e urgência de que trata o art. 35d, da lei 9656/98, que implica em risco imediato de vida ou de lesões irreparáveis para o paciente, incluindo o resultante de acidentes pessoais ou de complicações no processo gestacional, devera reger-se pela garantia da atenção e atuação no sentido da preservação de vida, órgãos e funções, variando a partir daí, de acordo com a segmentação de cobertura a qual o contrato esteja adscrito. Diário Oficial da União, Poder Executivo, Brasília, DF, 04 nov. 1998. p. 32.

BRASIL. Ministério da Saúde. Consulta Pública nº 17, de 29 de agosto de 2012. Estabelece o prazo de 30 (trinta) dias, a contar da data de publicação desta Consulta Pública, para que sejam apresentadas contribuições relativas ao texto da "Linha de Cuidado ao Trauma". Diário Oficial da União, Poder Executivo, Brasília, DF, 30 ago. 2012. Seção 1, p. 50. Disponível em: <http://bvsms.saude.gov.br/bvs/saudelegis/gm/2012/cop0017_29_08_2012.html>. Acesso em: 14 mar. 2017.

BRASIL. Ministério da Saúde. Portaria GM nº 1.101 de 12 de junho de 2002. Estabelece, na forma do Anexo desta Portaria, os parâmetros de cobertura assistencial no âmbito do SUS. Diário Oficial da União, Poder Executivo, Brasília, DF, 12 jun. 2002. p. 36. Disponível em: <http://bvsms.saude.gov.br/bvs/saudelegis/gm/2002/prt1101_12_06_2002.html>. Acesso em: 14 mar. 2017.

BRASIL. Ministério da Saúde. Portaria nº 1.010, de 21 de maio de 2012. Redefine as diretrizes para a implantação do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU 192) e sua Central de Regulação das Urgências, componente da Rede de Atenção às Urgências. Diário Oficial da União, Poder Executivo, Brasília, DF, 22 maio 2012d. Seção 1, p. 87. Disponível em: <http://bvsms.saude.gov.br/bvs/saudelegis/gm/2012/prt1010_21_05_2012.html>. Acesso em: 13 mar. 2017.

BRASIL. Ministério da Saúde. Portaria nº 1.171, de 5 de junho de 2012. Dispõe sobre o incentivo financeiro de investimento para construção e ampliação no âmbito do Componente Unidade de Pronto Atendimento (UPA 24h) e do conjunto de serviços de urgência 24 horas da Rede de Atenção às Urgências, em conformidade com a Política Nacional de Atenção às Urgências. Diário Oficial da União, Poder Executivo, Brasília, DF, 05 jun. 2012b. Seção 1, p. 128. Disponível em: <http://bvsms.saude.gov.br/bvs/saudelegis/gm/2012/prt1171_05_06_2012.html>. Acesso em: 13 mar. 2017.

BRASIL. Ministério da Saúde. Portaria nº 1.533, de 16 de julho de 2012. Altera e acresce dispositivos à Portaria nº 2.527/GM/MS, de 27 de outubro de 2011, que redefine a Atenção Domiciliar no âmbito do Sistema Único de Saúde (SUS). Diário Oficial da União, Poder Executivo, Brasília, DF, 17 jul. 2012a. Seção 1, p. 41. Disponível em: <http://bvsms.saude.gov.br/bvs/saudelegis/gm/2012/prt1533_16_07_2012.html>. Acesso em: 12 mar. 2017.

BRASIL. Ministério da Saúde. Portaria nº 1.600, de 7 de julho de 2011. Reformula a Política Nacional de Atenção às Urgências e institui a Rede de Atenção às Urgências no Sistema Único de Saúde (SUS). Diário Oficial da União, Poder Executivo, Brasília, DF, 08 jul. 2011a. Seção 1, p. 6911711. Disponível em: <http://bvsms.saude.gov.br/bvs/saudelegis/gm/2011/prt1600_07_07_2011.html>. Acesso em: 12 mar. 2017.

BRASIL. Ministério da Saúde. Portaria nº 1.601, de 7 de julho de 2011. Estabelece diretrizes para a implantação do componente Unidades de Pronto Atendimento (UPA 24h) e o conjunto de serviços de urgência 24 horas da Rede de Atenção às Urgências, em conformidade com a Política Nacional de Atenção às Urgências. Diário Oficial da União, Poder Executivo, Brasília, DF, 08 jul. 2011h. Seção 1, p. 70. Disponível em: <http://bvsms.saude.gov.br/bvs/saudelegis/gm/2011/prt1601_07_07_2011.html>. Acesso em: 13 mar. 2017.

BRASIL. Ministério da Saúde. Portaria nº 1.663, de 06 de agosto de 2012. Dispõe sobre o Programa SOS Emergências no âmbito da Rede de Atenção às Urgências e Emergências (RUE). Diário Oficial da União, Poder Executivo, Brasília, DF, 07 ago. 2012c. Seção 1, p. 32. Disponível em: <http://bvsms.saude.gov.br/bvs/saudelegis/gm/2012/prt1663_06_08_2012.html>. Acesso em: 13 mar. 2017.

BRASIL. Ministério da Saúde. Portaria nº 1.863, de 29 de setembro de 2003. Institui a Política Nacional de Atenção às Urgências, a ser implantada em todas as unidades federadas, respeitadas as competências das três esferas de gestão. Diário Oficial da União, Poder Executivo, Brasília, DF, 6 out. 2003b. Disponível em: <http://bvsms.saude.gov.br/bvs/saudelegis/gm/2003/prt1863_26_09_2003.html>. Acesso em: 12 mar. 2017.

BRASIL. Ministério da Saúde. Portaria nº 1.864, de 29 de setembro de 2003. Institui o componente pré-hospitalar móvel da política nacional de atenção às urgências, por intermédio da implantação de serviços de atendimento móvel de urgências em municípios e regiões de todo o território brasileiro: SAMU 192. Diário Oficial da União, Poder Executivo, Brasília, DF, 06 de out. 2003a. Seção 1, p. 57. Disponível em: <http://bvsms.saude.gov.br/bvs/saudelegis/gm/2003/prt1864_29_09_2003.html>. Acesso em: 13 mar. 2017.

BRASIL. Ministério da Saúde. Portaria nº 1020, de 13 de maio de 2009. Estabelece diretrizes para a implantação do componente pré-hospitalar fixo para a organização de redes locorregionais de atenção integral às urgências em conformidade com a Política Nacional de Atenção às Urgências. Diário Oficial da União, Poder Executivo, Brasília, DF, 15 maio 2009b. Seção 1, p. 59. Disponível em: <http://bvsms.saude.gov.br/bvs/saudelegis/gm/2009/prt1020_13_05_2009_comp.html>. Acesso em: 13 mar. 2017.

BRASIL. Ministério da Saúde. Portaria nº 2.048, de 05 de novembro de 2002. Aprova o Regulamento Técnico dos Sistemas Estaduais de Urgência e Emergência. Diário Oficial da União, Poder Executivo, Brasília, DF, 12 nov. 2002. Disponível em: <http://bvsms.saude.gov.br/bvs/saudelegis/gm/2002/prt2048_05_11_2002.html>. Acesso em: 12 mar. 2017.

BRASIL. Ministério da Saúde. Portaria nº 2.338, de 03 de outubro de 2011. Estabelece diretrizes e cria mecanismos para a implantação do componente Sala de Estabilização (SE) da Rede de Atenção às Urgências. Diário Oficial da União, Poder Executivo, Brasília, DF, 04 out. 2011c. Seção 1, p. 57. Disponível em: <http://bvsms.saude.gov.br/bvs/saudelegis/gm/2011/prt2338_03_10_2011.html>. Acesso em: 12 mar. 2017.

BRASIL. Ministério da Saúde. Portaria nº 2.395, de 11 de outubro de 2011. Organiza o Componente Hospitalar da Rede de Atenção às Urgências no âmbito do Sistema Único de Saúde (SUS). Diário Oficial da União, Poder Executivo, Brasília, DF, 13 out. 2011. Seção 1, p. 79. Disponível em: <http://bvsms.saude.gov.br/bvs/saudelegis/gm/2011/prt2395_11_10_2011.html>. Acesso em: 12 mar. 2017.

BRASIL. Ministério da Saúde. Portaria nº 2.488, de 21 de outubro de 2011. Aprova a Política Nacional de Atenção Básica, estabelecendo a revisão de diretrizes e normas para a organização da Atenção Básica, para a Estratégia Saúde da Família (ESF) e o Programa de Agentes Comunitários de Saúde (PACS). Diário Oficial da União, Poder Executivo, Brasília, DF, 24 out. 2011b. Seção 1, p. 48. Disponível em: <http://bvsms.saude.gov.br/bvs/saudelegis/gm/2011/prt2488_21_10_2011.html>. Acesso em: 12 mar. 2017.

BRASIL. Ministério da Saúde. Portaria nº 2.527, de 27 de outubro de 2011. Redefine a Atenção Domiciliar no âmbito do Sistema Único de Saúde (SUS). Diário Oficial da União, Poder Executivo, Brasília, DF, 28 out. 2011. Seção 1, p. 44. Disponível em: <http://bvsms.saude.gov.br/bvs/saudelegis/gm/2011/prt2527_27_10_2011.html>. Acesso em: 13 mar. 2017.

BRASIL. Ministério da Saúde. Portaria nº 2.648, de 07 de novembro de 2011. Redefine as diretrizes para implantação do Componente Unidade de Pronto Atendimento (UPA 24h) e do conjunto de serviços de urgência 24 (vinte e quatro) horas da Rede de Atenção às Urgências, em conformidade com a Política Nacional de Atenção às Urgências. Diário Oficial da União, Poder Executivo, Brasília, DF, 08 nov. 2011g. Seção 1, p. 14. Disponível em: <http://bvsms.saude.gov.br/bvs/saudelegis/gm/2011/prt2648_07_11_2011.html>. Acesso em: 13 mar. 2017.

BRASIL. Ministério da Saúde. Portaria nº 2.657, de 16 de dezembro de 2004. Estabelece as atribuições das centrais de regulação médica de urgências e o dimensionamento técnico para a estruturação e operacionalização das Centrais SAMU-192. Diário Oficial da União, Poder Executivo, Brasília, DF, 17 dez. 2004a. Seção 1, p. 76. Disponível em: <http://bvsms.saude.gov.br/bvs/saudelegis/gm/2004/prt2657_16_12_2004.html>. Acesso em: 12 mar. 2017.

BRASIL. Ministério da Saúde. Portaria nº 2.809, de 7 de dezembro de 2012. Estabelece a organização dos Cuidados Prolongados para retaguarda à Rede de Atenção às Urgências e Emergências (RUE) e às demais Redes Temáticas de Atenção à Saúde no âmbito do Sistema Único de Saúde (SUS). Diário Oficial da União, Poder Executivo, Brasília, DF, 08 jan. 2013. Seção 1, p. 29. Disponível em: <http://bvsms.saude.gov.br/bvs/saudelegis/gm/2013/prt2809_07_12_2012_rep.html>. Acesso em: 12 mar. 2017.

BRASIL. Ministério da Saúde. Portaria nº 2.952, de 14 de dezembro de 2011. Regulamenta, no âmbito do Sistema Único de Saúde (SUS), o Decreto nº 7.616, de 17 de novembro de 2011, que dispõe sobre a declaração de Emergência em Saúde Pública de Importância Nacional (ESPIN) e institui a Força Nacional do Sistema Único de Saúde (FN-SUS). Diário Oficial da União, Poder Executivo, Brasília, DF, 15 dez. 2011d. Seção 1, p. 82. Disponível em: <http://bvsms.saude.gov.br/bvs/saudelegis/gm/2011/prt2952_14_12_2011.html>. Acesso em: 12 mar. 2017.

BRASIL. Ministério da Saúde. Portaria nº 2.994, de 23 de dezembro de 2011. Aprova a Linha de Cuidado do Infarto Agudo do Miocárdio e o Protocolo de Síndromes Coronarianas Agudas, cria e altera procedimentos na Tabela de Procedimentos, Medicamentos, Órteses, Próteses e Materiais Especiais do SUS. Diário Oficial da União, Poder Executivo, Brasília, DF, 31 dez. 2011. Seção 1, p. 1. Disponível em: <http://bvsms.saude.gov.br/bvs/saudelegis/gm/2011/prt2994_13_12_2011_rep.html>. Acesso em: 12 mar. 2017.

BRASIL. Ministério da Saúde. Portaria nº 342, de 4 de março de 2013. Redefine as diretrizes para implantação do Componente Unidade de Pronto Atendimento (UPA 24h) em conformidade com a Política Nacional de Atenção às Urgências, e dispõe sobre incentivo financeiro de investimento para novas UPA 24h (UPA Nova) e UPA 24h ampliadas (UPA Ampliada) e respectivo incentivo financeiro de custeio mensal. Diário Oficial da União, Poder Executivo, Brasília, DF, 05 mar. 2013b. Seção 1, p. 47. Disponível em: <http://bvsms.saude.gov.br/bvs/saudelegis/gm/2013/prt0342_04_03_2013.html>. Acesso em: 23 mar. 2017.

BRASIL. Ministério da Saúde. Portaria nº 344, de 19 de fevereiro de 2002. Aprova na forma do anexo desta portaria, o "Projeto de redução de morbimortalidade por acidentes de trânsito-mobilizando a sociedade e promovendo a saúde" no âmbito do Sistema Único de Saúde (SUS). Diário Oficial da União, Poder Executivo, Brasília, DF, 20 fev. 2002. Seção 1, p. 29. Disponível em: <http://bvsms.saude.gov.br/bvs/saudelegis/gm/2002/prt0344_19_02_2002.html>. Acesso em: 14 mar. 2017.

BRASIL. Ministério da Saúde. Portaria nº 4.279, de 30 de dezembro de 2010. Estabelece diretrizes para a organização da Rede de Atenção à Saúde no âmbito do Sistema Único de Saúde (SUS). Diário Oficial da União, Poder Executivo, Brasília, DF, 31 dez. 2010. Seção 1, p. 88. Disponível em: <http://bvsms.saude.gov.br/bvs/saudelegis/gm/2010/prt4279_30_12_2010.html>. Acesso em: 14 mar. 2017.

BRASIL. Ministério da Saúde. Portaria nº 665, de 12 de abril de 2012. Dispõe sobre os critérios de habilitação dos estabelecimentos hospitalares como Centro de Atendimento de Urgência aos Pacientes com Acidente Vascular Cerebral (AVC), no âmbito do Sistema Único de Saúde (SUS), institui o respectivo incentivo financeiro e aprova a Linha de Cuidados em AVC. Diário Oficial da União, Poder Executivo, Brasília, DF, 13 abr. 2012. Seção 1, p. 35. Disponível em: <http://bvsms.saude.gov.br/bvs/saudelegis/gm/2012/PRT0665_12_04_2012.html>. Acesso em: 12 mar. 2017.

BRASIL. Ministério da Saúde. Portaria nº 936, de 19 de maio de 2004. Dispõe sobre a estruturação da Rede Nacional de Prevenção da Violência e Promoção da Saúde e a Implantação e Implementação de Núcleos de Prevenção à Violência em Estados e Municípios. Diário Oficial da União, Poder Executivo, Brasília, DF, 20 maio 2004b. Seção 1, p. 52. Disponível em: <http://bvsms.saude.gov.br/bvs/saudelegis/gm/2004/prt0936_19_05_2004.html>. Acesso em: 12 mar. 2017.

BRASIL. Ministério da Saúde. Resolução nº 443, de 9 de junho de 2011. Aprova a conformação da rede de urgência e emergência (RUE) articulada a todas as redes de atenção presentes no território, objetivando ampliar e qualificar o acesso ágil, integral e humanizado dos usuários em situação de urgência/emergência nos serviços de saúde. Para tanto, o ministério da saúde deverá organizar o complexo regulador na lógica das redes de atenção à saúde e contratualizar repasses de reajustes ao investimento e custeio necessários, visto que a integração da RUE a todos os demais componentes da atenção à saúde torna imperativo articular equipamentos e suas interfaces nas modalidades de: promoção e prevenção; atenção primária: unidades básicas de saúde; upa e outros serviços com funcionamento 24 h; SAMU 192; portas hospitalares de atenção às urgências; enfermarias de retaguarda, unidades de cuidados intensivos e atenção domiciliar; protocolos e inovações tecnológicas nas linhas de cuidado prioritárias definidas como prioritárias. Diário Oficial da União, Poder Executivo, Brasília, DF, 18 jul. 2011f. Seção 1, p. 61. Disponível em: <http://bvsms.saude.gov.br/bvs/saudelegis/anvisa/2011/res0443_09_06_2011.html>. Acesso em: 13 mar. 2017.

BRASIL. Ministério da Saúde. Secretaria de Atenção à Saúde. Departamento de Atenção Especializada. Manual Instrutivo da Rede de Atenção às Urgências e Emergências no Sistema Único de Saúde (SUS). Brasília: Ed. Ministério da Saúde, 2013a. Disponível em: <http://bvsms.saude.gov.br/bvs/publicacoes/manual_instrutivo_rede_atencao_urgencias.pdf>. Acesso em: 13 mar. 2017.

BRASIL. Ministério da Saúde. Secretaria de Atenção à Saúde. Departamento de Atenção Especializada. Regulação médica das urgências. Brasília: Ed. Ministério da Saúde, 2006. (Série A. Normas e Manuais Técnicos). Disponível em: <http://bvsms.saude.gov.br/bvs/publicacoes/regulacao_medica_urgencias.pdf>. Acesso em: 14 mar. 2017.

BRASIL. Ministério da Saúde. Secretaria de Vigilância em Saúde. Departamento de Análise de Situação de Saúde. VIVA: Vigilância de Violências e Acidentes, 2006 e 2007. Brasília: Ed. Ministério da Saúde, 2009a. Disponível em: <http://bvsms.saude.gov.br/bvs/publicacoes/viva_vigilancia_violencias_acidentes.pdf>. Acesso em: 12 mar. 2017.

BRASIL. Ministério da Saúde. Secretaria de Vigilância em Saúde. Departamento de Análise de Situação de Saúde. VIVA: Vigilância de Violências e Acidentes, 2008 e 2009. Brasília: Ed. Ministério da Saúde, 2010a. Disponível em: <http://bvsms.saude.gov.br/bvs/publicacoes/viva_2008_2009_violencias_acidentes.pdf>. Acesso em: 12 mar. 2017.

BRASIL. Ministério da Saúde. Secretaria-Executiva. Núcleo Técnico da Política Nacional de Humanização. HumanizaSUS: Política Nacional de Humanização: a humanização como eixo norteador das práticas de atenção e gestão em todas as instâncias do SUS. Brasília: Ed. Ministério da Saúde, 2004d. Disponível em: <http://bvsms.saude.gov.br/bvs/publicacoes/humanizasus_2004.pdf>. Acesso em: 14 mar. 2017.

BRASIL. Ministério da Saúde. Sistema de Informação Hospitalar Descentralizado. Rio de Janeiro: Ed. Ministério da Saúde, c2016. Disponível em: <http://sihd.datasus.gov.br/principal/index.php>. Acesso em: 12 mar. 2017.

CARTA de Goiânia. Educação & Sociedade, Recife, Dez. 1986. Disponível em: <http://www.gppege.org.br/ArquivosUpload/1/file/Carta%20de%20Goiânia%202%20a%205%20de%20Setembro%20de%201986.pdf>. Acesso em: 12 mar. 2017.

CORDEIRO JÚNIOR, W.; MAFRA, A. de A. Mudança na gestão das urgências a partir da classificação de risco. In: MINAS GERAIS. Secretaria de Estado de Saúde. SAMU 102 – Regional: Curso de capacitação: suporte básico de vida. Belo Horizonte: Governo de Minas, 2014. Disponível em: <http://cisurg.oeste.mg.gov.br/uploads/Portarias/Samu/Apostila-do-SAMU-MG-2-edição.pdf>. Acesso em: 12 mar. 2017.

FRANCO, T.B.; BUENO, W.S.; MERHY, E.E. O acolhimento e os processos de trabalho em saúde: o caso de Betim, Minas Gerais, Brasil. Cadernos de Saúde Pública, Rio de Janeiro, v.15, n.2, p.345-53, 1999.

GAWRYSZEWSK, V. P. et al. Acidentes e violências no Brasil: um panorama atual das mortes, internações hospitalares e atendimentos em serviços de urgência. In: BRASIL. Ministério da Saúde. Saúde Brasil 2009: uma análise da situação de saúde e da agenda nacional e internacional de prioridades em saúde. Brasília: Ed. Ministério da Saúde, 2010. Disponível em: <http://bvsms.saude.gov.br/bvs/publicacoes/saude_brasil_2009.pdf>. Acesso em: 14 mar. 2017.

A HISTÓRIA da saúde pública no Brasil: 500 anos na busca de soluções. 2016. Disponível em: <https://www.youtube.com/watch?v=7ouSg6oNMe8&t=100s>. Acesso em: 13 abr. 2018.

MATHERS, C. D.; LONCAR, D. Projections of global mortality and burden of disease from 2002 to 2030. PLoS Medicine, San Francisco, v. 3, n. 11, p. 2011-2030, nov. 2006. Disponível em: <http://journals.plos.org/plosmedicine/article/file?id=10.1371/journal.pmed.0030442&type=printable>. Acesso em: 12 mar. 2017.

MENDES, E. V. As Redes de Atenção à Saúde. 2. ed. Brasília: Organização Pan-Americana de Saúde, 2011. 549 p. Disponível em: <http://www.telessaude.mt.gov.br/Arquivo/Download/2053>. Acesso em: 12 mar. 2017.

MENDES, E. V. Revisão bibliográfica sobre redes de atenção à saúde. Belo Horizonte: Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais, 2007. NASCIMENTO, A. A. M. et al. Regulação em Saúde: Aplicabilidade para Concretização do Pacto de Gestão de SUS. Cogitare Enfermagem, Curitiba, v. 14, n. 2, p. 346-352, abr./jun. 2009. Disponível em: <http://revistas.ufpr.br/cogitare/article/view/15628/10399>. Acesso em: 13 mar. 2017.

OPAS. Organização Pan-Americana da Saúde. Organização Mundial da Saúde. Desastres naturais e saúde no Brasil. Brasília: Ed. Ministério da Saúde, 2015. Disponível em: <http://www.paho.org/bra/images/stories/GCC/desastresesaudebrasil_2edicao.pdf?ua=1>. Acesso em: 12 mar. 2017.

OPAS. Organización Panamericana de la Salud. Informe mundial sobre prevención de los traumatismos causados por el tránsito: resumen. Washington: OPAS, 2004. Disponível em: <http://www.who.int/violence_injury_prevention/publications/road_traffic/world_report/summary_es.pdf?ua=1>. Acesso em: 14 mar. 2017.

SANTA CATARINA. Conselho Regional de Medicina. Manual de orientação ética e disciplinar. 2. ed. rev. e atual. Florianópolis: o conselho, 2000. Disponível em: <http://www.portalmedico.org.br/Regional/crmsc/manual/sumario.htm>. Acesso em: 23 mar. 2017.

WHO. World Health Organization. The world health report 2000: health systems, improving performance. Geneva: WHO, 2000. Disponível em: <http://www.who.int/whr/2000/en/whr00_en.pdf?ua=1>. Acesso em: 14 mar. 2017.