Title: Cuidados durante a execução do procedimento
Course: Princípios para o cuidado domiciliar 2 > Section: Oxigenoterapia Domiciliar

Cuidados durante a execução do procedimento

Cuidados durante a execução do procedimento

De acordo com Barros et al (2002), o paciente em oxigenoterapia deve ser monitorizado adequadamente, lembrando que o exame físico é o primeiro passo para a realização da monitorização respiratória. Portanto, é imprescindível que a equipe de saúde oriente o cuidador e sempre atente para:

- padrão respiratório;
- sinais vitais, principalmente a frequência respiratória;
- oximetria de pulso, conforme as condições clínicas do paciente;
- fluxo de O_2 fornecido;
- manutenção de vias aéreas sempre pérveas, através do posicionamento correto da cânula, realizando aspiração destas quando necessário;
- umidificação das vias aéreas com soro fisiológico a 0,9%, sempre que necessário;
- manutenção de boa vedação e adaptação à face do paciente, do dispositivo utilizado;
- substituição da máscara facial por cateter nasal durante as refeições;
- prevenção de lesões em narinas.