Title: Módulo 10 :: MM1 - Unid.02
Course: Módulo 10 :: Envelhecimento e Saúde da Pessoa Idosa

Feedback shared by this category's questions, if right: Sua resposta está correta.
Feedback shared by this category's questions, if partly right: Sua resposta está parcialmente correta.
Feedback shared by this category's questions, if wrong: Sua resposta está incorreta.

Q: Para estimular a independência funcional do idoso é fundamental a execução e acompanhamento das decisões tomadas, contribuindo assim para a boa mobilidade do idoso. Para avaliação da mobilidade no idoso teve ter em conta:
- A capacidade de deslocamento é avaliada através da postura, marcha e transferência. (A capacidade de deslocamento é avaliada através da postura, marcha e transferência isso estimula a independência funcional do idoso e é fundamental pra execução da mobilidade no idoso.)
- A capacidade de manipulação do meio depende dos membros inferiores, responsáveis pelo alcance, preensão e pinça. (A capacidade de manipulação do meio depende dos membros superiores, responsaveis pelo alcance, preensão e pinça.)
- A capacidade aeróbica fornece energia insuficiente para o gasto energético inerente a toda atividade muscular no individuo. (A capacidade aeróbica fornece a energia necessaria para o gasto energetico inerente a toda atividade muscular.)
- A continência esfincteriana é decisiva para a total dependência do individuo. (A continencia esfincteriana é decisiva para a independencia do individuo.)
- Estabilidade Postural: é frequente nos idosos e evita complicações as quedas e a imobilidade. (Instabilidade Postural: é frequente nos idosos e tem como complicações as quedas e a imobilidade.)
A: A capacidade de deslocamento é avaliada através da postura, marcha e transferência.

Q: (QUESTÃO ANULADA)

Várias particularidades da pessoa idosa devem ser consideradas quando se pensa em índices antropométricos. Geralmente também há redução do peso, relacionada à redução de água corporal e de massa muscular. Também ocorre uma mudança na quantidade e distribuição do tecido adiposo. Com isso aconselha-se seguir as recomendações: “Dez passos para uma alimentação saudável para pessoas idosas”, entre as orientações está:
- Fazer pelo menos duas refeições e um lanche saudáveis por dia. (Fazer pelo menos três refeições (café da manhã, almoço e jantar) e dois lanches saudáveis por dia.)
- Consumir, no máximo, três porção por dia de óleos vegetais, azeite e manteiga . (Consumir, no máximo, uma porção por dia de óleos vegetais, azeite, manteiga ou margarina.)
- Aumentar a quantidade de sódio na comida . (Diminuir a quantidade de sal na comida e retire o saleiro da mesa.)
- Beber pelo menos um litro de água por dia dando preferência ao consumo de água durante as refeições. (Beba pelo menos dois litros (seis a oito copos) de água dando preferência ao consumo de água nos intervalos das refeições.)
- Consumir diariamente duas porções de leite e derivados e uma porção de carnes, aves, peixes ou ovos. (Consumir diariamente duas porções de leite e derivados e uma porção de carnes, aves, peixes ou ovos. Retirar a gordura aparente das carnes e a pele das aves antes da preparação torna esses alimentos mais saudáveis)
A: Consumir diariamente duas porções de leite e derivados e uma porção de carnes, aves, peixes ou ovos.

Q: Os medicamentos tem um papel decisivo no tratamento das condições de saúde múltiplas em idosos frágeis, sejam agudas e/ou crônicas. Alguns fármacos são contraindicados em idosos frágeis ou devem ser prescritos tendo um monitoramento clinico ou laboratorial rigoroso. Consideram-se fármacos usualmente contraindicados em idosos frágeis.
- Metoclopramida (Fármacos utilizados com monitoramento clinico ou laboratorial cuidadoso.)
- Flunarzina (Fármacos utilizados com monitoramento clinico ou laboratorial cuidadoso.)
- Cinarizina (Fármacos utilizados com monitoramento clinico ou laboratorial cuidadoso.)
- Benzodiazepínicos de curta e longa duração
- Digoxina (Fármacos utilizados com monitoramento clinico ou laboratorial cuidadoso.)
A: Benzodiazepínicos de curta e longa duração

Q: Selecione a opção correta com relação às dimensões a serem avaliadas e os instrumentos de avaliação para avaliar a Funcionalidade Global do Idoso?
- As dimensões a serem avaliadas na Funcionalidade Global do Idoso são: AVD avançada, AVD padrão e AVD simples, tendo como instrumento de avaliação respectivamente a escala de Lawton – Brody, Avaliação Individualizada (lazer, trabalho e interação social) e índice de Katz. (As dimensões a serem avaliadas na Funcionalidade Global do Idoso são: AVD avançada, AVD instrumental e AVD básica, tendo como instrumento de avaliação respectivamente a Avaliação Individualizada(lazer, trabalho e interação social), escala de Lawton – Brody e índice de Katz.)
- As dimensões a serem avaliadas na Funcionalidade Global do Idoso são: AVD avançada, AVD instrumental e AVD básica, tendo como instrumento de avaliação respectivamente a Avaliação Individualizada (lazer, trabalho e interação social), escala de Lawton – Brody e índice de Katz. (A avaliação da Funcionalidade Global do idoso tem como objetivo investigar a presença de declínio funcional., tendo 3 dimensões a AVD Avançada, AVD Instrumental e AVD Básica. Diversas escalas funcionais estão disponíveis, mas as mais utilizadas são as escalas descritas por Katz et al. (1963) e Lawton e Brody (1969).)
- As dimensões a serem avaliadas na Funcionalidade Global do Idoso são: AVD alta complexidade, AVD lineal e AVD básica, tendo como instrumento de avaliação respectivamente a Avaliação Individualizada (lazer, trabalho e interação social), escala de Barré e índice de Katz (As dimensões a serem avaliadas na Funcionalidade Global do Idoso são: AVD avançada, AVD instrumental e AVD básica, tendo como instrumento de avaliação respectivamente a Avaliação Individualizada(lazer, trabalho e interação social), escala de Lawton – Brody e índice de Katz.)
- As dimensões a serem avaliadas na Funcionalidade Global do Idoso são: AVD terciaria, AVD secundária e AVD primária, tendo como instrumento de avaliação respectivamente a Avaliação Individualizada (lazer, trabalho e interação social), escala de Lawton – Brody e índice de Katz. (As dimensões a serem avaliadas na Funcionalidade Global do Idoso são: AVD avançada, AVD instrumental e AVD básica, tendo como instrumento de avaliação respectivamente a Avaliação Individualizada(lazer, trabalho e interação social), escala de Lawton – Brody e índice de Katz.)
- As dimensões a serem avaliadas na Funcionalidade Global do Idoso são: AVD complexa, AVD media e AVD mínima, tendo como instrumento de avaliação respectivamente a Avaliação Individualizada (lazer, trabalho e interação social), escala de Lawton – Brody e índice de Katz. (As dimensões a serem avaliadas na Funcionalidade Global do Idoso são: AVD avançada, AVD instrumental e AVD básica, tendo como instrumento de avaliação respectivamente a Avaliação Individualizada(lazer, trabalho e interação social), escala de Lawton – Brody e índice de Katz.)
A: As dimensões a serem avaliadas na Funcionalidade Global do Idoso são: AVD avançada, AVD instrumental e AVD básica, tendo como instrumento de avaliação respectivamente a Avaliação Individualizada (lazer, trabalho e interação social), escala de Lawton – Brody e índice de Katz.

Q: Selecione a opção correta com relação a aspectos da avaliação nutricional relacionadas a Saúde do Idoso?
- As mudanças decorrentes da idade determinam peculiaridades na antropometria do idoso. Primeiramente, há redução da altura, consequente às alterações ósseas e musculares da coluna vertebral, bem como alterações posturais. Geralmente também há ganho de peso, relacionada ao aumento do tecido adiposo nesse período. Também ocorre uma mudança na quantidade e distribuição do tecido adiposo. (As mudanças decorrentes da idade determinam peculiaridades na antropometria do idoso. Primeiramente, há redução da altura, consequente às alterações ósseas e musculares da coluna vertebral, bem como alterações posturais. Geralmente também há redução do peso, relacionada à redução de água corporal e de massa muscular. Também ocorre uma mudança na quantidade e distribuição do tecido adiposo.)
- A antropometria é uma maneira simples, rápida e de baixo custo de avaliar a nutrição dos idosos e de predizer doenças futuras, mortalidade e incapacidade funcional. O critério prioritário para essa avaliação é o Calculo da Superfície Corpórea. (A antropometria é uma maneira simples, rápida e de baixo custo de avaliar a nutrição dos idosos e de predizer doenças futuras, mortalidade e incapacidade funcional. O critério prioritário para essa avaliação é o Índice de Massa Corporal (IMC).)
- A medida do perímetro da panturrilha é um bom parâmetro de avaliação da massa muscular no idoso. (A medida do perímetro da panturrilha é um bom parâmetro de avaliação da massa muscular no idoso. Medidas menores que 31 cm são indicativas de redução da massa muscular (sarcopenia) e estão associadas a maior risco de quedas, diminuição da força mus¬cular e dependência funcional. Medidas menores que 34 cm podem significar uma tendência à sarcopenia.)
- A antropometria é uma maneira simples, rápida e de baixo custo de avaliar a nutrição dos idosos e de predizer doenças futuras, mortalidade e incapacidade funcional. O critério prioritário para essa avaliação é o Circunferência Abdominal(CA). (A antropometria é uma maneira simples, rápida e de baixo custo de avaliar a nutrição dos idosos e de predizer doenças futuras, mortalidade e incapacidade funcional. O critério prioritário para essa avaliação é o Índice de Massa Corporal (IMC).)
- A medida da circunferência abdominal é um bom parâmetro de avaliação da massa muscular no idoso. (A medida da circunferência abdominal não é um parâmetro para avaliação da massa muscular no idoso.)
A: A medida do perímetro da panturrilha é um bom parâmetro de avaliação da massa muscular no idoso.