Title: Reposição Módulo 11
Course: Módulo 10 :: Envelhecimento e Saúde da Pessoa Idosa

Feedback shared by this category's questions, if right: Sua resposta está correta.
Feedback shared by this category's questions, if partly right: Sua resposta está parcialmente correta.
Feedback shared by this category's questions, if wrong: Sua resposta está incorreta.

Q: Os Métodos comportamentais são técnicas para obter ou evitar a gravidez, mediante a identificação do período fértil da mulher. São métodos de baixa eficácia e não podem ser utilizados por mulheres que apresentam longos períodos de anovulação, ciclos irregulares ou amenorreia, assim como nas adolescentes, nos períodos pós-parto, pós-aborto, durante a amamentação e na perimenopausa. Qual desses métodos não apresenta efeitos colaterais orgânicos, apesar de sua baixa eficácia?
- Diafragma. (Não configura método de baixa eficácia.)
- Dispositivo Intra-uterino (DIU). (Não configura método de baixa eficácia.)
- Preservativo. (Não configura método de baixa eficácia.)
- Anticoncepcional hormonal injetável. (Não configura método de baixa eficácia.)
- Coito interrompido. (É um método de baixa eficácia e não apresenta ação colateral.)
A: Coito interrompido.

Q: O Levonorgestrel é o método de eleição para contracepção de emergência, sendo ofertado pelo SUS. Consiste no uso de progestágeno isolado, o levonorgestrel, na dose total de 1,5 mg (BRASIL, 2005a). Esse método é indicado nos casos de:
- Relação sexual com uso contínuo de anticoncepcional. (Relação sexual sem uso de anticoncepcional. Possui eficácia até cinco dias após a relação. Todas as mulheres em idade fértil podem usar a pílula de emergência.)
- Falha ou esquecimento do uso de algum método. (Falha ou esquecimento do uso de algum método: ruptura do preservativo, esquecimento de pílulas ou injetáveis, deslocamento do DIU ou do diafragma.)
- No caso de violência sexual, se a mulher estiver usando um método anticoncepcional. (No caso de violência sexual, se a mulher não estiver usando nenhum método anticoncepcional.)
- Prevenção de DST. (Não previne DST)
- Relação sexual com uso de DIU. (Não utiliza contraceptivo de emergência.)
A: Falha ou esquecimento do uso de algum método.

Q: A pílula combinada de baixa dosagem difere da minipílula por ser composta de um estrogênio associado a um progestogênio. As vantagens do uso das pílulas combinadas de baixa dosagem ofertadas pelo SUS são:
- Proporcionam ciclos menstruais irregulares, com sangramento em grande quantidade. (Proporcionam ciclos menstruais regulares, com sangramento durante menos tempo e em menor quantidade.)
- Aumentam a frequência e a intensidade das cólicas menstruais. (Diminuem a frequência e a intensidade das cólicas menstruais (dismenorreias) e dos ciclos hipermenorrágicos.)
- Muito eficazes quando em uso correto. (Não deve ser a primeira escolha para adolescentes e para mulheres acima de 35 anos, principalmente tabagistas, obesas e Portadoras de doenças cardiovasculares.)
- Podem ser usadas desde a infância até a idade adulta. (Podem ser usadas desde a adolescência até a menopausa.)
- A fertilidade não retorna após a interrupção de seu uso. (A fertilidade retorna logo após a interrupção de seu uso.)
A: Muito eficazes quando em uso correto.

Q: O período puerperal ganha sua importância devido a situações de morbidade e mortalidade materna e neonatal. Selecione a opção correta com relação as principais complicações no puerpério que necessitam de encaminhamento para atendimento de emergência.
- A pré-eclampsia\eclampsia é a segunda causa de óbito materno no Brasil. (A pré-eclampsia\eclampsia é a principal causa de óbito materno no Brasil.)
- A hemorragia pós-parto é definida pela perda sanguínea súbita e profusa ou persistentemente aumentada, sendo a primeira causa de morte materna no Brasil. (A hemorragia pós-parto é segunda causa de óbito materno no Brasil.)
- O tromboembolismo deve ter especial atenção no período puerperal, tendo como sinal de alerta a dor unilateral na panturrilha, hiperemia ou dispneia ou dor no peito, sendo mais propensos em mulheres obesas. (O tromboembolismo é uma importante causa de morbi-mortalidade no período puerperal.)
- A sepse no período puerperal tem como principal causa a infeção das mamas, como é o caso do abscesso mamário, sendo característico a febre persistente (2 medidas com 4 – 6 horas de intervalo). (A principal causa de sepse no puerpério é a infecção no trato genital.)
- A pré-eclampsia apresenta como sinais de alarme uma pressão arterial diastólica (PAD > 110 mmHg e que não reduz em 4 horas de observação ou PAD > 90 mmHg) e acompanhada por outro sinal ou sintoma de pré-eclâmpsia. (Uma pressão arterial diastólica( PAD > 90 mmHg e que não reduz em 4 horas de observação) já caracteriza um sinal de alerta para a pré-eclampsia.)
A: O tromboembolismo deve ter especial atenção no período puerperal, tendo como sinal de alerta a dor unilateral na panturrilha, hiperemia ou dispneia ou dor no peito, sendo mais propensos em mulheres obesas.

Q: De acordo com o Ministério da Saúde/Instituto Nacional de Câncer, em 1988, foi definido o consenso para indicação de exame colpocitológico. Selecione a opção correta para a indicação de rastreamento para o exame colpocitológico.
- Em mulheres de 25 a 64 anos de idade, uma vez por ano e, após 2 exames anuais consecutivos negativos, indicar o exame a cada 3 anos. (O tromboembolismo é uma importante causa de morbi-mortalidade no período puerperal.)
- Em mulheres de 40 a 64 anos de idade, uma vez por ano e, após 2 exames anuais consecutivos negativos, indicar o exame a cada 3 anos. (O período mais recomendado seria entre 25 a 64 anos de idade.)
- Em mulheres de 25 a 64 anos de idade, uma vez por ano e, após 2 exames anuais consecutivos negativos, indicar o exame a cada 5 anos. (Após 2 exames anuais consecutivos negativos, indicar o exames a casa 3 anos.)
- Em mulheres de 40 a 64 anos de idade, uma vez por ano e, após 2 exames anuais consecutivos negativos, indicar o exame a cada 5 anos. (O período mais recomendado seria entre 25 a 64 anos de idade. Após 2 exames anuais consecutivos negativos, indicar o exames a casa 3 anos.)
- Em mulheres de 25 a 74 anos de idade, uma vez por ano e, após 2 exames anuais consecutivos negativos, indicar o exame a cada 3 anos. (O período mais recomendado seria entre 25 a 64 anos de idade.)
A: Em mulheres de 25 a 64 anos de idade, uma vez por ano e, após 2 exames anuais consecutivos negativos, indicar o exame a cada 3 anos.