Title: Caso 4 a 6
Course: Módulo de Metodologia Científica_Turma 1

Feedback shared by this category's questions, if right: Sua resposta está correta.
Feedback shared by this category's questions, if partly right: Sua resposta está parcialmente correta.
Feedback shared by this category's questions, if wrong: Sua resposta está incorreta.

Q: Queda, por definição, é um evento não institucional que tem como resultado a mudança da posição do indivíduo para um nível mais baixo em relação sua posição original. Isso ocorre sem que o indivíduo consiga contornar a situação em tempo ágil. Sobre a queda, assinale a alternativa correta.
- Apesar de frequentes, as quedas não têm muita ralação com a mortalidade de idosos, não sendo considerado um problema de saúde pública. (Alternativa errada. As quedas são o acidente doméstico mais comum entre os idosos. É a principal causa de morte entre os indivíduos maiores de 65 anos, e quanto mais idoso é o indivíduo, maior o risco de quedas. Por este motivo, as quedas representam um problema de saúde pública.)
- Nas faixas etárias mais avançadas da população, há prevalência das quedas no sexo masculino com maior risco de fratura. (Alternativa errada. A prevalência de quedas em mulheres é maior que em homens, assim como o risco para fraturas numa mesma faixa etária.)
- Apesar de frequente, a queda no paciente idoso pouco repercute na qualidade de vida, pois as consequências são consideradas leves. (Alternativa errada. A queda no idoso é considerada grave, pois traz sérias consequências para a saúde. Estas consequências podem ser a dependência funcional, a imobilidade e a mortalidade pós-cirúrgica.)
- A fratura óssea é o fator que mais preocupa na queda do idoso, principalmente se estiver associada à fratura do fêmur. (Parabéns! Você acertou. Quando o idoso cai, pode ocorrer fratura óssea, que merecem uma atenção especial, pois altera a qualidade de vida do idoso e as fraturas mais sérias podem levar a morte, principalmente as fraturas de fêmur. Segundo pesquisas, mais de 30% dos idosos que foram acometidos por fraturas de fêmur, vieram a óbito em um ano.)
- São fatores que pouco ou nada contribuem para a ocorrência de quedas: iluminação inadequada, superfícies lisas, cama baixa e armários altos. (Alternativa errada. A casa é o local onde o idoso passa a maior parte do tempo. Os principais fatores de riscos extrínsecos são um ambiente mal iluminado, cheio de obstáculos, piso escorregadio, ausência de barras de apoio, etc.)
A: A fratura óssea é o fator que mais preocupa na queda do idoso, principalmente se estiver associada à fratura do fêmur.

Q: As quedas em pessoas idosas são comuns, aumentam a incidência com o envelhecimento e podem significar um déficit nas funções, como visão, audição e problemas de equilíbrio. Sobre os fatores de risco da queda no paciente idoso, assinale a alternativa correta.
- Os idosos que apresentam um cotidiano ativo e aqueles que já estão mais restritos ao leito apresentam menor probabilidade de quedas. (Alternativa errada. Os idosos que mais tem risco de cair são, aparentemente, os mais ativos e os mais inativos. Os mais ativos por ter um maior grau de exposição ao risco e os menos ativos por um maior declínio da capacidade funcional.)
- Idosos que já caíram uma vez tem menor rico de caírem novamente, pois tanto o paciente quanto os familiares já estão mais atentos. (Alternativa errada. Quando o idoso cai uma ou mais vezes no ano, o risco de cair novamente aumenta, seja pelas consequências das quedas anteriores ou pelo déficit funcional próprio da idade.)
- O uso de vários medicamentos é comum em um paciente idoso, mas dificilmente estão relacionados ao processo de queda, por isso não são considerado fatores de risco. (Alternativa errada. Uso de vários remédios simultaneamente é um fator de risco importante. A utilização de alguns medicamentos é predisponente para o risco de quedas por trazer alteração de equilíbrio, pressão arterial, percepção, entre outros.)
- É indicado o uso de tapetes nos cômodos na casa do paciente idoso, o que facilita a sua locomoção e permite que o idoso tenha mais segurança ao deambular pela casa. (Alternativa errada. Tapetes, superfícies lisas, ausência de barras de apoio, decoração monocromática, são fatores de risco extrínsecos que aumentam a probabilidade de quedas no idoso.)
- A hipertensão arterial sistêmica é frequente no paciente idoso, sendo considerado fator de risco intrínseco e aumenta a probabilidade de queda. (Parabéns! Você acertou. A hipertensão arterial sistêmica é uma afecção que pode causar vertigens, que contribui com o risco de quedas. As doenças que afetam a perfusão cerebral também devem ser avaliadas, pois podem levar o idoso á queda.)
A: A hipertensão arterial sistêmica é frequente no paciente idoso, sendo considerado fator de risco intrínseco e aumenta a probabilidade de queda.

Q: Imagine que você vai construir uma casa para uma pessoa de 70 anos morar. Ela já caiu uma vez e está recuperada. Qual desses ajustes não deve ser feito nesta casa?
- Sala livre de obstáculos, com os móveis encostados nas paredes e uma poltrona bem estável com apoio para os braços. (Alternativa errada. Sala livre de obstáculos, com os móveis encostados nas paredes e uma poltrona bem estável com apoio para os braços é compatível com uma casa segura para idosos.)
- Banheiro monocromático, com ornamento entre a pia e a banheira, com piso de granito. (Parabéns! Você acertou. O único item incompatível com uma casa adaptada, pois banheiro bem adaptados para idosos devem apresentar cores distoantes, piso anti-derrapante e ser livre de obstáculos.)
- Quarto com interruptor para a luz ao lado da cabeceira do idoso, cama na altura adequada para o mesmo, na altura do terço proximal do fêmur do indivíduo com tapete bem preso ao chão. (Alternativa errada. Quarto com interruptor para a luz ao lado da cabeceira do idoso, cama na altura adequada para o mesmo, na altura do terço proximal do fêmur do indivíduo com tapete bem preso ao chão é compatível com uma casa segura para idosos.)
- Escada com barras de apoio, degraus antiderrapantes, com a altura uniforme e com o seu final delimitado. (Alternativa errada. Escada com barras de apoio, degraus antiderrapantes, com a altura uniforme e com o seu final delimitado é compatível com uma casa segura para idosos.)
- Cozinha com armários numa altura em que o individuo nem precise se abaixar demais para pegar os objetos, nem levantar os braços muito acima da altura dos ombros, bem iluminada e com piso antiderrapante. (Alternativa errada. Cozinha com armários numa altura em que o individuo nem precise se abaixar demais para pegar os objetos, nem levantar os braço muito acima da altura dos ombros, bem iluminada e com piso antiderrapante é compatível com uma casa segura para idosos.)
A: Banheiro monocromático, com ornamento entre a pia e a banheira, com piso de granito.