Title: Referências
Course: Abordagens em situações de urgências dermatológicas na Atenção Básica > Section: Unidades

ALMIRO, Maria Miguel et al. Reações de hipersensibilidade a meios de contraste em idade pediátrica. Nascer e Crescer, Porto, v. 25, n. 2, p. 90-98, jun. 2016. Disponível em: <http://www.scielo.mec.pt/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0872-07542016000200006&lng=pt&nrm=iso>. Acesso em: 21 dez. 2016.

AMARAL FILHO, R. C. G.; ANDO, N. M.; AMARAL, R. Escabiose e pediculose. In: GUSSO, G.; LOPES, J. M. C. (Orgs.). Tratado de Medicina de Família e Comunidade: princípios, formação e prática. Porto Alegre: Artmed, 2012. cap. 183, p. 1582-1588.

AZULAY, R. D. Dermatologia. 6. ed. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 2013.

BERNARDES, C. H. A. et al. Experiência clínica na avaliação de 284 casos de erisipela. An bras Dermatol, Rio de Janeiro, v. 77, n. 5, p. 605-609, 2002. Disponível em: <http://www.scielo.br/pdf/abd/v77n5/v77n5a11.pdf>. Acesso em: 31 jul. 2017.

BRASIL. Comissão Nacional Sobre Determinantes Sociais da Saúde. As causas sociais das iniquidades em saúde no Brasil: relatório final da Comissão Nacional sobre os Determinantes Sociais da Saúde (CNDSS). Rio de Janeiro: CNDSS, 2008. Disponível em: <http://bvsms.saude.gov.br/bvs/publicacoes/causas_sociais_iniquidades.pdf>. Acesso em: 3 fev. 2019.

BRASIL. Ministério da Saúde. Secretaria de Atenção à Saúde. Departamento de Atenção Básica. Acolhimento à demanda espontânea: queixas mais comuns na Atenção Básica. Brasília: Ed. Ministério da Saúde, 2013. 290 p. (Cadernos de Atenção Básica, n. 28, v. 2). Disponível em: <http://bvsms.saude.gov.br/bvs/publicacoes/acolhimento_demanda_espontanea_queixas_comuns_cab28v2.pdf>. Acesso em: 03 fev. 2019.

BRASIL. Ministério da Saúde. Secretaria de Atenção à Saúde. Departamento de Atenção Básica. Política Nacional de Atenção Básica. 4. ed. Brasília: Ed. Ministério da Saúde, 2007. Disponível em: <http://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?jornal=1&pagina=68&data=22/09/2017>. Acesso em: 31 jul. 2017.

BRASIL. Ministério da Saúde. Secretaria de Atenção Básica. Manual de uso do sistema com prontuário eletrônico do cidadão PEC v. 1.3: Sistema e-SUS Atenção Básica. Brasília: Ed. Ministério da Saúde, 2015. Disponível em: <http://dab.saude.gov.br/portaldab/esus/manual_pec_1.3/index.php?conteudo=index>. Acesso em: 31 jul. 2017.

BRASIL. Ministério da Saúde. Secretaria de Atenção à Saúde. Secretaria Executiva.  e-SUS Atenção Básica: Manual do Sistema com Prontuário Eletrônico do Cidadão PEC – Versão 3.1. Brasília: Ed. Ministério da Saúde, 2018. Disponível em: <http://aps.saude.gov.br/ape/esus/manual>. Acesso em: 27 jun. 2019.

BRASIL. Ministério da Saúde. Secretaria de Políticas de Saúde. Departamento de Atenção Básica. Guia para o controle da hanseníase. Brasília: Ed. Ministério da Saúde, 2002a. Disponível em: <http://bvsms.saude.gov.br/bvs/publicacoes/guia_de_hanseniase.pdf>. Acesso em: 31 jul. 2017.

BRASIL. Ministério da Saúde. Secretaria de Políticas de Saúde. Departamento de Atenção Básica. Dermatologia na atenção básica. Brasília: Ed. Ministério da Saúde, 2002b. Disponível em: <http://bvsms.saude.gov.br/bvs/publicacoes/guiafinal9.pdf>. Acesso em: 31 jul. 2017.

BRASIL. Portaria nº 3.161, de 27 de dezembro de 2011. Dispõe sobre a administração da penicilina nas unidades de Atenção Básica à Saúde, no âmbito do Sistema Único de Saúde (SUS). Diário Oficial da União, Poder Executivo, Brasília, DF, 28 dez. 2011. Seção 1, p. 54. Disponível em: <http://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?jornal=1&pagina=54&data=28/12/2011>. Acesso em: 3 fev. 2019.

CHANG, M. W. Distúrbios de Hiperpigmentação. In: BOLOGNIA, J. L.; JORIZZO, J. L.; SCHAFFER, J. V. Dermatologia. 3. ed. Rio de Janeiro: Elsevier, 2015. Seção 10, cap. 67.

DAHLGREN, G.; WHITEHEAD, M. Policies and strategies to promote social equity in health: background document to WHO: strategy paper for Europe. Stockholm: Institute for Future Studies, 2007. Disponível em: <https://core.ac.uk/download/pdf/6472456.pdf>. Acesso em: 3 fev. 2019.

GOMES, T. M.; MOURA, A. T. M. S. de; AGUIAR, A. C. de. Dermatologia na atenção primária: um desafio para a formação e prática médica. Revista Brasileira de Educação Médica, Rio de Janeiro, v. 36, n. 1, p. 125-128, 2012. Disponível em: <http://www.scielo.br/pdf/rbem/v36n1/a17v36n1.pdf>. Acesso em: 31 jul. 2017.

GRILLO, E. et al. Dermatologic emergencies: descriptive analysis of 861 patients in a tertiary care teaching hospital. Actas Dermo-sifiliográficas, Espanha, v. 104, n. 4, p. 316-324, 2013.

LEEYAPHAN, C. et al. Drug-induced angioedema without urticaria: prevalence and clinical features. J Eur Acad Dermatol Venereology, [S.l], v. 24, n. 6, p. 685-691, 2010.

MEDEIROS JUNIOR, M. E. de; NOVAES, R. de. Prurido In: GUSSO, G.; LOPES, J. M. C. (Orgs.). Tratado de Medicina e Comunidade: princípios, formação e prática. Porto Alegre: Artmed, 2012. Cap. 176, p. 1536-1544.

PERONI, A. et al. Urticarial lesions: if not urticaria, what else? The differential diagnosis of urticaria: part II. Systemic diseases. J Am Acad Dermatol, [S.l], v. 62, n. 4, p. 557-570, 2010.

PORTO, C. C.; PORTO, A. L. Semiologia médica. 7. ed. São Paulo: Guanabara Koogan, 2013.

RIVITTI, E. A. Glossários Dermatológicos. In: RIVITTI, E. A. Manual de dermatologia clínica de Sampaio e Rivitti. São Paulo: Artes Médicas, 2014.

RODRIGUES, D. A. et al. Doenças causadas por bactérias. In: ___________. Atlas de dermatologia em povos indígenas. São Paulo: Ed. Unifesp, 2010. p. 45-58. Disponível em: <http://books.scielo.org/id/23wpg/pdf/rodrigues-9788561673680-05.pdf>. Acesso em: 31 jul. 2017.

SANTOS, N.; VEIGA, P.; ANDRADE, R. Importância da anamnese e do exame físico para o cuidado do enfermeiro. Rev. bras. enferm., Brasília, v. 64, n. 2, mar./abr. 2011. Disponível em: <http://www.scielo.br/pdf/reben/v64n2/a21v64n2.pdf>. Acesso em: 31 jul. 2017.

SCHWARTZ, J.; FRAINER, R. H.; NUDELMANN, L. M. Princípios dos cuidados com a pele. In: GUSSO, G.; LOPES, J. M. C. (Orgs.). Tratado de Medicina e Comunidade: princípios, formação e prática. Porto Alegre: Artmed, 2012. Cap. 174, p. 1517-1523.

SOCIEDADE BRASILEIRA DE DERMATOLOGIA. Conheça a pele. Rio de Janeiro: SBD, c2016. Disponível em: <http://www.sbd.org.br/dermatologia/pele/cuidados/conheca-a-pele>. Acesso em: 18 jan. 2018.

SOCIEDADE BRASILEIRA DE DERMATOLOGIA. Doenças bolhosas. Rio de Janeiro: SBD, 2016. Disponível em: <http://www.sbd.org.br/dermatologia/pele/doencas-e-problemas>. Acesso em: 31 jul. 2017.

SOCIEDADE BRASILEIRA DE DERMATOLOGIA. Urticária. Rio de Janeiro: SBD, 2017. Disponível em: <http://www.sbd.org.br/dermatologia/pele/doencas-e-problemas/urticaria/73>. Acesso em: 18 jan. 2018.

WILLIAMS, H. C. Epidemiology of skin disease. In: BURNS, T. et al. Rook’s Textbook of Dermatology. Oxford: Blackwell Science, 2010.