Title: Características da vacina HPV
Course: HPV ARES > Section: Unidade 2 - Vacinação contra HPV

Descrição

Características da vacina HPV

O vírus HPV possui um capsídeo por duas proteínas denominadas L1 e L2. Observou-se que, após a infecção natural pelo HPV, há a formação de anticorpos neutralizantes contra a L1, e, a partir dessas constatações, as vacinas foram desenvolvidas.

Os métodos tradicionais de desenvolvimento de vacinas, como a inativação ou atenuação, não funcionavam para a produção da vacina HPV, mas, no ano de 1990, foi demonstrado que as proteínas L1 e L2, obtidas por recombinação genética, organizavam-se como a estrutura do cápside viral, que foi denominado de VLP (Vírus-Like Particles) ou partículas vírus-símile. Essas estruturas (“capas” virais) são incapazes de replicação, ou seja, por isso a vacina HPV é inativada. A vacina HPV é altamente imunogênica, capaz de induzir elevados títulos de anticorpos, superiores aos títulos da infecção natural, conforme apresentado na figura a seguir (CDC, 2007; SILVA, 2008).

Modelo  estrutural da vacina HPV

Fonte:(KIRNBAUER et al, 1992; SYRJANEN; SYRJANEN, 2000).