Title: O que é hipertensão arterial sistêmica?
Course: Urgências e emergências cardiovasculares na Atenção Básica > Section: Unidades

A Hipertensão Arterial Sistêmica (HAS) é um grave problema de saúde pública no Brasil e no mundo. É uma condição clínica multifatorial caracterizada por níveis de pressão diastólica ≥ a 90 mmHg e/ou pressão sistólica ≥ a 140 mmHg, em pelo menos duas consultas consecutivas (BRASIL, 2013e; MALACHIAS et al., 2016).

Hipertensão arterial: o que é e fatores predisponentes
(clique na imagem para fazer download, caso queira disponibilizar para os usuários )

Fonte: (BRASIL, 2013e, adaptado).

Ações de promoção à saúde podem diminuir o risco de hipertensão, são elas:

Saiba mais
A imagem acima contemplou algumas ações de promoção da saúde que podem diminuir o risco de hipertensão. Sugerimos que você acesse o livro "Protocolos da Atenção Básica - condições crônicas não transmissíveis - risco cardiovascular" para conhecer dicas que poderão subsidiar as orientações fornecidas aos usuários dos serviços de saúde a fim de estimular hábitos de vida mais saudáveis. Clique aqui para ter acesso ao material (veja páginas 55 a 72).

Conheça, a seguir, alguns dados epidemiológicos sobre a hipertensão arterial (BRASIL, 2013e; MALACHIAS et al., 2016; WHO, c2017):