Title: O que é edema agudo de pulmão?
Course: Urgências e emergências cardiovasculares na Atenção Básica > Section: Unidades

Edema Agudo de Pulmão (EAP) é o acúmulo de líquido extravasado dos capilares para o interstício pulmonar, causando dificuldade na realização das trocas gasosas entre capilar e alvéolo pulmonar (SOUZA; CARVALHO, 2013).

Edema pulmonar

Fonte: (UFPE, 2016).

O edema agudo é identificado no paciente que apresenta aumento da pressão capilar pulmonar, ocorrendo o aumento de líquido no espaço intersticial e alveolar pulmonar causando dispneia súbita e intensa ao repouso, com saturação de O_2 <90% à respiração ambiente (GONZALEZ et al., 2013).

Em relação à classificação, o edema agudo de pulmão pode ser de origem (SOUZA; CARVALHO, 2013):

Cardiogênica
O edema agudo de pulmão de origem cardiogênica ocorre quando a pressão capilar pulmonar excede a pressão padrão normal. Pode ocorrer em casos de (SOUZA; CARVALHO, 2013; KANNEL, 1989):

- má aderência e uso incorreto de medicação;
- ingesta hídrica excessiva;
- síndromes coronarianas agudas;
- miocardites agudas;
- emergências hipertensivas;
- taquiarritmias;
- miocardiopatias crônicas (isquêmicas, hipertensivas, valvar).
Não cardiogênica
No edema agudo de pulmão de origem não cardiogênica, ocorrem alterações na permeabilidade alvéolo-capilar que permitem rápido extravasamento de líquido para o setor alvéolo-intersticial. Pode ocorrer em casos de (SOUZA; CARVALHO, 2013; KANNEL, 1989):

- endotoxinas;
- embolia pulmonar;
- síndrome do desconforto respiratório agudo;
- anafilaxia;
- acidente ofídico;
- manipulação das vias aéreas por pressão negativa;
- edema agudo neurogênico;
- pré-expansão pós-pneumotórax;
- altas altitudes;
- infecções virais.