Title: Sinais e sintomas
Course: Urgências e emergências cardiovasculares na Atenção Básica > Section: Unidades

O diagnóstico do edema agudo de pulmão é realizado essencialmente através da história e do exame físico do paciente.

Os sintomas do edema agudo de pulmão incluem (SOUZA; CARVALHO, 2013):

- tosse seca ou produtiva;
- dispneia paroxística noturna;
- ortopneia;
- fadiga.

Também podem estar presentes (SOUZA; CARVALHO, 2013):

- turgência de jugulares;
- edema de membros inferiores;
- cianose de extremidade;
- estertores crepitantes;
- B3 e B4 em ausculta cardíaca, ausculta pulmonar diminuída ou abolida (na presença de derrame pleural).

Cianose de extremidades

Fonte: (UFPE, 2016).

Avaliação de turgência de jugulares

Fonte: (UFPE, 2016).