Title: Prova de certificação LGBT
Course: Política Nacional de Saúde Integral Lésbicas, Gays, Bissexuais, Travestis e Transexuais - oferta 2 > Section: Não - conteúdo

Prezado(a),

Para ser aprovado e certificado, você deverá obter pelo menos 70% de acertos na prova de certificação.

A prova é composta por 10 questões, não há tempo limite para a efetuação, sendo possível realizar até três tentativas, e considerada a maior nota.

Para que suas respostas sejam avaliadas, clique no botão “Próximo” e para que você receba sua nota, clique em "Enviar tudo e terminar". Após esse envio você não poderá mais alterar as suas respostas.

Ao atingir 70% de acertos, seu certificado será encaminhado, em até duas semanas, para o e-mail que você cadastrou na Plataforma Arouca.

Att.,

Equipe UNA-SUS UERJ