Title: Autoavaliação
Course: Política Nacional de Saúde Integral Lésbicas, Gays, Bissexuais, Travestis e Transexuais - oferta 2

Agora que você percorreu todos os materiais e as reflexões propostas, é hora de realizar sua avaliação.
Para ser aprovado, você deverá obter 70% de acertos. É possível realizar até três tentativas e será considerada a maior nota. Ao atingir 70%, seu certificado será encaminhado, em até duas semanas, para o e-mail que você cadastrou na plataforma Arouca.

Prova de certificação |

Prova de certificação |

Após finalizar a prova de certificação, gostaríamos de pedir que você realize a autoavaliação do curso, a fim de aprimorarmos nossas atividades educacionais. Aproveite para registrar suas críticas e fazer sugestões.

Autoavaliação do curso |

Autoavaliação do curso |