Title: Para exercício do seu aprendizado
Course: Avaliação de Risco a Saúde Humana por Exposição a Substâncias Químicas 2ª Oferta

Agora que você já estudou o conteúdo da unidade 1, responda a Situação Problema.

Levantamento, organização, validação e análise dos dados ambientais:

Onde podem ser levantados os dados ambientais necessários para a realização do estudo de avaliação de risco à saúde? Qual é a melhor forma de organizar e representar esses dados? Como deve ser realizada a identificação e seleção dos contaminantes de interesse? É necessária uma avaliação antes de se fazer ou não novos estudos? O que são valores de referência? Como descobrir se os dados obtidos indicam riscos para a população local?

*Você pode revisar a unidade antes de responder a atividade.

First Page