Title: Prova de certificação
Course: Saúde Genital Masculina e Infecções Sexualmente Transmissíveis (IST) > Section: Repositório

Prezado(a),
Para ser aprovado e certificado, você deverá obter pelo menos 70% de acertos na prova de certificação.
A prova é composta por 20 questões de múltipla escolha, não há tempo limite para a efetuação, sendo possível realizar até três tentativas, e considerada a maior nota.
Ao atingir 70% de acertos, seu certificado será encaminhado, em até duas semanas, para o e-mail que você cadastrou na Plataforma Arouca.
Att.,
Equipe UNA-SUS UERJ