Title: Referências
Course: Oxigenoterapia e Ventilação Mecânica em Atenção Domiciliar 2017/1

BRASIL. Ministério da Saúde. Secretaria de Atenção à Saúde. Portaria n. 370 de 04 de julho de 2008. Diário Oficial [da] República Federativa do Brasil. Disponibiliza a VMNI para pessoas com doenças neuromusculares. Brasília, 2008. Disponível em: <http://bvsms.saude.gov.br/bvs/saudelegis/sas/2008/ prt0370_04_07_2008.html>. Acesso em: 13 dez. 2013.

BRASIL. Ministério da Saúde. Secretaria de Atenção à Saúde. Departamento de Atenção Básica. Coordenação Geral da Atenção Domiciliar Melhor em Casa. Critérios administrativos para admissão ao Programa de Oxigenoterapia Domiciliar, v. 2, cap. 7. Brasília: Ministério da Saúde, 2013 a. Disponível em: <http://189.28.128.100/dab/docs/publicacoes/geral/cad_vol1.pdf>. Acesso em: 13 dez. 2013.

BRASIL. Ministério da Saúde. Portaria n.. 825, de 25 de abril de 2016. Redefine a Atenção Domiciliar no âmbito do Sistema Único de Saúde (SUS) e atualiza as equipes habilitadas. Disponível em: <http://u.saude.gov.br/images/pdf/2016/abril/27/PORTARIA-825.pdf>. Acesso em: jul 2016.

SOCIEDADE BRASILEIRA DE PNEUMOLOGIA E TISIOLOGIA - SBPT. Oxigenoterapia domiciliar prolongada (ODP). J. Pneumologia, v.26, n. 6, p. 341-350, 2000 . Disponível em: <http://dx.doi.org/10.1590/S0102-35862000000600011>. Acesso em: 11 nov. 2013.

Leituras recomendadas

BRASIL. Ministério de Minas e Energia. Ministério da Saúde. Portaria Interministerial n.o 630, de 08 de novembro de 2011a. Diário Oficial [da] República Federativa do Brasil. Brasília, 2011b. Disponível em: <http://www. aneel.gov.br/cedoc/ pri2011630.pdf>. Acesso em: 13 dez. 2013.

BRASIL. Presidência da República. Decreto n.o 7.508, de 28 de junho de 2011. Diário Oficial [da] República Federativa do Brasil. Regulamenta a Lei n.o 8.080, de 19 de setembro de 1990, para dispor sobre a organização do Sistema Único de Saúde - SUS, o planejamento da saúde, a assistência à saúde e a articulação interfederativa e dá outras providências. Brasília, 2011b. Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/ _ato2011- 2014/2011/decreto/D7508.htm>. Acesso em: 13 dez. 2013.

Outras referências

BERGAMASCHI, M. A. P. Síndrome obesidade hipoventilação alveolar na terapia intensiva. Campinas, 2011. Disponível em: <http://www.redentor. inf.br/arquivos/pos/ publicacoes/21082012Microsoft%20Word%20%20 Monografia%20Dr%20Marcela%20Bergamasch.pdf>. Acesso em: 01 dez. 2013.

FRAME, S.; MCSWAIN, N. E.; SALOMONE, J. P. PHTLS: atendimento préhospitalar ao traumatizado. 6. ed. [S.l.]: Elsevier, 2007.

HILL, N. S. Noninvasive ventilation for chronic obstructive pulmonary disease. Respir Care, v. 49, p. 72-89, 2004.

SÂO PAULO. Secretaria Municipal de Saúde. Diretrizes do Programa Pulmão Paulistano e de Oxigenoterapia Domiciliar Prolongada (ODP). São Paulo: Secretaria Municipal da Saúde, 2010. 27p. Disponível em: <http://www.prefeitura.sp.gov.br/cidade/secretarias/upload/saude/ arquivos/nupes/Diret_ODP_DPA_2010.pdf>

STEWART, M. et al. Medicina centrada na pessoa: transformando o método clínico. 2. ed. Porto Alegre: Artmed, 2010.