Title: Padrão para AD1
Course: Princípios para o cuidado domiciliar 2

A categoria padrão para as questões compartilhadas no contexto 'AD1'.

Q: 1. São indicações da sondagem vesical: colher urina asséptica para exames; controlar o débito urinário; proporcionar conforto a indivíduos com incontinência urinária; aliviar a retenção urinária aguda ou crônica, quando as medidas para estimular a micção forem ineficazes.
- Verdadeiro
- Falso
A: Verdadeiro

Atividade 1

A assistência multiprofissional em saúde prestada aos indivíduos com doenças crônicas no domicílio representa um grande avanço para melhorar a qualidade de vida, humanizar a assistência, promover a saúde, além de estimular uma reflexão crítica acerca da efetividade dessas práticas e da organização dos serviços de saúde.

Sobre as indicações e finalidades da sondagem vesical, marque (V) verdadeiro ou (F) falso nas sentenças a seguir:

Q: 2. Para o alívio da retenção urinária aguda ou crônica, após prescrição médica, pode-se realizar a sondagem vesical utilizando a sonda de Foley. Esse procedimento é realizado pelo técnico de enfermagem sem a necessidade de supervisão do enfermeiro.
- Verdadeiro
- Falso (Para o alívio da retenção urinária aguda ou crônica, após prescrição médica, pode-se realizar a sondagem vesical utilizando a sonda de Foley. Esse procedimento é realizado pelo técnico de enfermagem capacitado e sob a supervisão do enfermeiro.)
A: Falso

Q: 3. A sondagem vesical de demora é utilizada para esvaziamento imediato da bexiga, não permanecendo no paciente.
- Verdadeiro
- Falso (A sondagem vesical de demora não tem apenas a função de esvaziamento da bexiga. Também objetiva controlar o volume urinário; preparar o paciente para cirurgias, principalmente abdominais; promover drenagem urinária dos pacientes com incontinência urinária; e auxiliar no diagnóstico das lesões traumáticas do trato urinário. A sonda pode permanecer por dias no paciente, sendo trocada apenas em casos de obstrução ou por indicação médica.)
A: Falso

Q: 4. Para a realização do procedimento de sondagem vesical, é dispensável a avaliação do ambiente domiciliar.
- Verdadeiro
- Falso (A avaliação do ambiente domiciliar é de extrema importância para a realização do procedimento de sondagem vesical, principalmente no que se refere à redução do risco de infecção.)
A: Falso

Em relação às fases (pré-execução, execução, infusão da solução e pós-execução) que compõem a realização do procedimento de enteroclisma, observe as opções abaixo e assinale aquela que apresenta ações coerentes com a fase descrita:

Q: [Image]
a) Pré-execução:
    • Não há necessidade de verificação da frequência cardíaca e da pressão arterial;
    • Reunião do material;
    • Orientação ao paciente e cuidador sobre o procedimento;
    • Checagem da prescrição.
- Verdadeiro (Antes da realização do procedimento, devido ao risco da ocorrência de distúrbios hidroeletrolíticos, a equipe de enfermagem deverá avaliar as condições de hidratação e parâmetros clínicos do paciente, como frequência cardíaca e pressão arterial, bem como condições da rede venosa, que podem ser afetados por diminuição de volume de líquido circulante. Pode ser necessária a obtenção de acesso vascular para reposição hídrica.)
- Falso
A: Falso

Q: Atividade 2

Em relação às fases (pré-execução, execução, infusão da solução e pós-execução) que compõem a realização do procedimento de enteroclisma, observe as opções abaixo e assinale aquela que apresenta ações coerentes com a fase descrita:
- [Image] a) Pré-execução: • Não há necessidade de verificação da frequência cardíaca e da pressão arterial; • Reunião do material; • Orientação ao paciente e cuidador sobre o procedimento; • Checagem da prescrição. (Antes da realização do procedimento, devido ao risco da ocorrência de distúrbios hidroeletrolíticos, a equipe de enfermagem deverá avaliar as condições de hidratação e parâmetros clínicos do paciente, como frequência cardíaca e pressão arterial, bem como condições da rede venosa, que podem ser afetados por diminuição de volume de líquido circulante. Pode ser necessária a obtenção de acesso vascular para reposição hídrica.)
- [Image] b) Fase de execução: • Orientação ao paciente/cuidador; • Promoção da privacidade ao paciente; • Lavagem das mãos; • Fazer uso de Equipamentos de Proteção Individual (EPIs); • Proteção do leito; • Posicionamento do paciente na posição de Sims; • Conexão do equipo à sonda retal; • Lubrificação da ponta distal da sonda retal com a própria solução; • Introdução da sonda cerca de 7 a 10 cm no adulto e 5 cm em crianças. (Resposta correta.)
- [Image] c) Fase de infusão da solução • Infusão da solução de modo rápido e indolor; • Em caso de cólicas, continuar a infusão da solução e solicitar ao paciente para inspirar profundamente; • Após o término da infusão, retirar a sonda rapidamente e comprimir as nádegas; • Oferecer a comadre, colocar fralda ou encaminhar o paciente ao vaso sanitário, conforme suas condições clínicas. (A infusão deve ser lenta e indolor. Em caso de disfunção abdominal, suspender a infusão imediatamente. Após o término da infusão, retirar a sonda lentamente e comprimir as nádegas.)
- [Image] d) Fase de pós-execução • Se a equipe achar conveniente, deverá realizar anotações referentes à quantidade e às características da eliminação intestinal; • A equipe deve garantir conforto ao paciente; • Organização do ambiente. (A equipe de enfermagem deve sempre registrar como foi realizado o procedimento. É importante anotar a data, o horário, a quantidade de líquido infundido e a característica da eliminação intestinal, assim como as intercorrências que venham a existir.)
A: [Image] b) Fase de execução: • Orientação ao paciente/cuidador; • Promoção da privacidade ao paciente; • Lavagem das mãos; • Fazer uso de Equipamentos de Proteção Individual (EPIs); • Proteção do leito; • Posicionamento do paciente na posição de Sims; • Conexão do equipo à sonda retal; • Lubrificação da ponta distal da sonda retal com a própria solução; • Introdução da sonda cerca de 7 a 10 cm no adulto e 5 cm em crianças.

Q: 4. Indagar a respeito dos hábitos intestinais anteriores à internação, ingesta hídrica e alimentação.
- Verdadeiro (Resposta correta.)
- Falso (Resposta incorreta.)
A: Verdadeiro

Q: Atividade 2

Leia atentamente as frases abaixo. Em seguida, selecione as opções que completam as sentenças corretamente.

a) Apesar de o ambiente de cuidado ser o domicílio, ainda assim a equipe de saúde deve se preocupar com a _______________________, que pode ocorrer com a realização de _____________________, como a sondagem vesical.
- infecção
- procedimento invasivo
- asséptica
- equipamento de proteção individual
- tamanho
- tipo
- balonete
- preenchido
- tração
- desinsuflado
A: infecção; procedimento invasivo

Q: b) Durante a realização do cateterismo vesical, para que haja redução das possíveis complicações desse procedimento, é importante que o profissional fique atento aos cuidados fundamentais, como: usar rigorosamente a técnica __________________, paramentando-se sempre com ___________________ durante o procedimento. Além disso, é importante selecionar o ___________________ e o ____________________ de sonda apropriada. É preciso que o _____________________ seja testado antes da inserção da sonda de Foley e ____________________ conforme indicação do fabricante. Após o término da sondagem vesical de demora, um dos objetivos de uma fixação adequada é evitar _________________________. Antes da remoção da sonda de Foley, o balonete deverá ser _____________________.

OBS: Marque a sequência correta.
- procedimento invasivo, equipamento de proteção individual, tipo, balonete, preenchido, tamanho, tração, desinsuflado
- equipamento de proteção individual, tamanho, tipo, balonete, preenchido, tração, desinsuflado, procedimento invasivo
- procedimento invasivo, equipamento de proteção individual, preenchido, asséptica, tipo, balonete, tração, desinsuflado
- equipamento de proteção individual, tipo, balonete, preenchido, tração, desinsuflado, asséptica, tamanho
- procedimento invasivo, asséptica, tamanho, tipo, balonete, preenchido, tração, desinsuflado
- asséptica, equipamento de proteção individual, tamanho, tipo, balonete, preenchido, tração, desinsuflado
- tamanho, asséptica, equipamento de proteção individual, tipo, preenchido, desinsuflado, tração, procedimento invasivo
- asséptica, equipamento de proteção individual, procedimento invasivo, tamanho, tipo, balonete, preenchido, desinsuflado
- procedimento invasivo, asséptica, tipo, equipamento de proteção individual, tamanho, balonete, tração, desinsuflado
- asséptica, tipo, balonete, preenchido, tração, tamanho, desinsuflado, procedimento invasivo
A: asséptica, equipamento de proteção individual, tamanho, tipo, balonete, preenchido, tração, desinsuflado

Q: a) A fixação deve sempre ser realizada sobre a pele do paciente, utilizando-se fita adesiva hipoalergênica ou esparadrapo.
- Verdadeiro
- Falso
A: Verdadeiro

Q: b) Para a fixação da sonda, é necessário tracionar fortemente a sonda nasoentérica em sentido à região temporal e dobrá-la puxando a narina.
- Verdadeiro
- Falso (Para a fixação da sonda, é necessário tracionar levemente a sonda nasoentérica em sentido à região temporal sem dobrá-la ou puxar a narina.)
A: Falso

Q: c) É desnecessária a troca da fixação da sonda enteral.
- Verdadeiro
- Falso (É importante realizar a troca da fixação da sonda enteral sempre que necessário.)
A: Falso

Q: d) O uso de sondas por longos períodos pode ocasionar lesões e feridas no local de fixação, por isso, a avaliação da pele e da mucosa deve ser realizada a cada 15 dias.
- Verdadeiro
- Falso (O uso de sondas por longos períodos pode ocasionar lesões e feridas no local de fixação, por isso, a avaliação da pele e da mucosa deve ser realizada diariamente.)
A: Falso

Atividade 2

Os cuidados propostos na terapia nutricional no ambiente domiciliar requerem conhecimento por parte da equipe de enfermagem quanto à realização do procedimento e manuseio adequado dos equipamentos necessários a essa terapia. Sendo assim, para uma fixação correta da sonda enteral, é correto afirmar que:

Q: Atividade 1

Leia atentamente as frases abaixo. Em seguida, selecione as opções que completam as sentenças corretamente.

OBS: Informe a sequência correta.

a) Um estoma digestório tem por finalidade __________________ e ________________ o paciente com distúrbios no sistema gastrointestinal.
b) Um estoma respiratório é capaz de desviar a obstrução aguda ou crônica das _______________ a fim de ____________________.
c) Um estoma pode ter como finalidade drenar conteúdo ____________________ e administrar ___________________.
d) __________________ é um procedimento cirúrgico de caráter temporário ou definitivo, por meio de endoscopia, _____________________ que estabelece o acesso ao jejuno (intestino) proximal através da parede abdominal.
- hidratar, vias aéreas superiores, garantir uma boa ventilação, fecal, nutrir, medicamentos, jejunostomia, laparotomia ou laparoscopia
- nutrir, laparotomia ou laparoscopia ,vias aéreas superiores, garantir uma boa ventilação, medicamentos, jejunostomia, fecal, hidratar
- garantir uma boa ventilação, medicamentos, nutrir, hidratar, vias aéreas superiores, fecal, laparotomia ou laparoscopia, jejunostomia
- hidratar, vias aéreas superiores, garantir uma boa ventilação, fecal, nutrir, medicamentos, jejunostomia, laparotomia ou laparoscopia
- nutrir, hidratar, laparotomia ou laparoscopia, garantir uma boa ventilação, fecal, medicamentos, jejunostomia, vias aéreas superiores
- vias aéreas superiores, nutrir, garantir uma boa ventilação, fecal, medicamentos, jejunostomia, hidratar, laparotomia ou laparoscopia
- nutrir, hidratar, vias aéreas superiores, garantir uma boa ventilação, fecal, medicamentos, laparotomia ou laparoscopia, jejunostomia
- nutrir, hidratar, vias aéreas superiores, garantir uma boa ventilação, fecal, medicamentos, jejunostomia, laparotomia ou laparoscopia
A: nutrir, hidratar, vias aéreas superiores, garantir uma boa ventilação, fecal, medicamentos, jejunostomia, laparotomia ou laparoscopia

Atividade 2

Marque verdadeiro (V) ou falso (F) nas alternativas abaixo, em relação aos cuidados com a traqueostomia:

Q: 1. É importante observar o aspecto da traqueostomia, avaliando se há presença de secreção, sangramento, granuloma ou sinais de infecção.
- Verdadeiro
- Falso
A: Verdadeiro

Q: 2. A fixação da cânula deve ser inspecionada a cada 2 dias, sendo mantida limpa e com folga para que permita a movimentação do pescoço, evitando, assim, lesões na pele.
- Verdadeiro
- Falso (A fixação da cânula deve ser inspecionada diariamente.)
A: Falso

Q: 3. A umidificação do oxigênio deve ser feita com nebulização, sempre que necessário.
- Verdadeiro
- Falso
A: Verdadeiro

Q: 4. Deve-se proteger a cânula com gazes. A troca da cânula após o banho não é necessária.
- Verdadeiro
- Falso (As cânulas devem ser trocadas após o banho ou na presença de sujidades.)
A: Falso

Q: 5. Para a higienização do tubo traqueal, retire a subcânula e lave com água e álcool a 70%, escovando-a por dentro para retirar a secreção acumulada.
- Verdadeiro
- Falso (Para a higienização do tubo traqueal, retire a subcânula e lave apenas com água e detergente líquido, escovando-a por dentro para retirar a secreção acumulada.)
A: Falso

Atividade 1

A oxigenoterapia é uma intervenção não farmacológica comprovada na eficácia do aumento da sobrevida de pacientes que possuem insuficiência respiratória crônica. O oxigênio é um gás com indicações e dosagens específicas, necessitando de cuidados durante o seu manuseio. Sendo assim, a equipe multiprofissional deverá sempre monitorar o impacto dessa terapia no cotidiano do paciente e familiares.

De acordo com o conteúdo apresentado na unidade, marque verdadeiro (V) ou falso (F) nas sentenças abaixo:

Q: 1. A equipe de enfermagem é responsável pela administração do oxigênio e pelo uso correto dos equipamentos utilizados, bem como pelas orientações ao paciente e ao cuidador quanto ao uso do oxigênio.
- Verdadeiro
- Falso
A: Verdadeiro

Q: 2. Os equipamentos usados na oxigenoterapia (cilindros, máscaras, suportes) são de propriedade do paciente e podem ser destruídos, emprestados ou vendidos, caso o paciente ou familiares assim o desejar.
- Verdadeiro
- Falso (Os equipamentos usados na oxigenoterapia (cilindros, máscaras, suportes) não são de propriedade do paciente e não podem ser destruídos, emprestados ou vendidos.)
A: Falso

Q: 3. Deve-se evitar o manuseio dos equipamentos de oxigênio com as mãos sujas de óleos e graxa para evitar sujá-los. Entretanto, se isso for feito, não há risco de combustão.
- Verdadeiro
- Falso (Nunca se deve manusear equipamentos de oxigênio com as mãos sujas de óleos e graxa, sob risco de combustão.)
A: Falso

Q: 4. O paciente/cuidador pode aumentar o fluxo de oxigênio sempre que necessário.
- Verdadeiro
- Falso (É de responsabilidade do médico determinar a forma de administração do O2, por meio de uma prescrição detalhada, mediante avaliação e reavaliações do paciente.)
A: Falso

Q: 5. A oxigenoterapia é indicada para pacientes que possuem doença pulmonar obstrutiva crônica avançada, pneumonias, enfisema pulmonar e bronquite crônica, sendo sua indicação e prescrição de responsabilidade do médico e do enfermeiro.
- Verdadeiro
- Falso (A oxigenoterapia é indicada para pacientes que possuem doença pulmonar obstrutiva crônica avançada, pneumonias, enfisema pulmonar e bronquite crônica, sendo sua indicação e prescrição de responsabilidade do médico.)
A: Falso

Q: 6. É necessário avaliar diariamente a mucosa das narinas e a pele do paciente para prevenir possíveis lesões.
- Verdadeiro
- Falso
A: Verdadeiro

[Image]

Seu Frederico tem 75 anos, é aposentado, possui doença pulmonar obstrutiva crônica e recebeu recentemente alta hospitalar após tratamento de um acidente vascular encefálico com sequelas motoras. Foi solicitada a avaliação pela Equipe Multiprofissional de Atenção Domiciliar – EMAD para a inclusão do paciente no programa. Ao ser inserido no Programa Melhor em Casa, recebeu a primeira visita no domicílio 24 horas após sua alta. No referido momento, encontrava-se respirando sem suporte de oxigênio, lúcido, cooperativo, acamado, em posição dorsal, ofegante, com cianose de extremidade. Ao ser avaliado pela equipe, verificou-se pressão arterial de 160x100 mmHg, frequência cardíaca de 110 bpm, frequência respiratória de 30 rpm, temperatura axilar de 37,2 ºC e oximetria de pulso em 84% de oxigênio. O médico da equipe prescreveu a fonte de oxigênio complementar (gás ou líquido), o tipo de sistema de liberação (cateteres, máscaras, cilindros, concentradores ou oxigênio líquido), a duração e o fluxo (ao repouso, no exercício e durante o sono) e a oferta de oxigênio em casos de saturação abaixo de 88%.

Mediante os sinais e sintomas apresentados, identifique a alternativa que melhor representa as intervenções a serem realizadas pela equipe multiprofissional:

Q: Atividade 2

[Image]

Seu Frederico tem 75 anos, é aposentado, possui doença pulmonar obstrutiva crônica e recebeu recentemente alta hospitalar após tratamento de um acidente vascular encefálico com sequelas motoras. Foi solicitada a avaliação pela Equipe Multiprofissional de Atenção Domiciliar – EMAD para a inclusão do paciente no programa. Ao ser inserido no Programa Melhor em Casa, recebeu a primeira visita no domicílio 24 horas após sua alta. No referido momento, encontrava-se respirando sem suporte de oxigênio, lúcido, cooperativo, acamado, em posição dorsal, ofegante, com cianose de extremidade. Ao ser avaliado pela equipe, verificou-se pressão arterial de 160x100 mmHg, frequência cardíaca de 110 bpm, frequência respiratória de 30 rpm, temperatura axilar de 37,2 ºC e oximetria de pulso em 84% de oxigênio. O médico da equipe prescreveu a fonte de oxigênio complementar (gás ou líquido), o tipo de sistema de liberação (cateteres, máscaras, cilindros, concentradores ou oxigênio líquido), a duração e o fluxo (ao repouso, no exercício e durante o sono) e a oferta de oxigênio em casos de saturação abaixo de 88%.

Mediante os sinais e sintomas apresentados, identifique a alternativa que melhor representa as intervenções a serem realizadas pela equipe multiprofissional:
- Colher material para gasometria arterial; iniciar oxigenoterapia por cateter nasal; colocar o paciente em posição de Sims; verificar novamente, após oxigenoterapia, os sinais vitais. (Errado - Apenas médicos, enfermeiros e biomédicos têm habilitação para colher material para gasometria arterial. A posição em que o paciente deve ser colocado, nesse caso, é a de Fowler.)
- Mediante prescrição médica em casos de intercorrência, colocar o paciente em posição de Fowler, elevando sua cabeceira com travesseiros ou cobertores; iniciar oxigenoterapia; verificar sinais vitais após a oxigenoterapia. (Correto.)
- Iniciar oxigenoterapia por cateter nasal; colocar o paciente em posição de Trendelemburg, elevando seus membros com travesseiros ou cobertores; verificar novamente, após oxigenoterapia, os sinais vitais. (Errado - Nesse caso, o paciente deve ser colocado na posição de Fowler.)
- Colher material para gasometria arterial; iniciar oxigenoterapia por cateter nasal; colocar o paciente em posição de Fowler, elevando sua cabeceira com travesseiros ou cobertores; verificar novamente, após oxigenoterapia, os sinais vitais. (Errado - Apenas médicos, enfermeiros e biomédicos têm habilitação para colher material para gasometria arterial.)
- Colher material para gasometria arterial; iniciar oxigenoterapia; colocar o paciente em posição de Trendelemburg, verificar novamente, após oxigenoterapia, os sinais vitais. (Errado - Apenas médicos, enfermeiros e biomédicos têm habilitação para colher material para gasometria arterial. Nesse caso, o paciente deve ser colocado na posição de Fowler.)
A: Mediante prescrição médica em casos de intercorrência, colocar o paciente em posição de Fowler, elevando sua cabeceira com travesseiros ou cobertores; iniciar oxigenoterapia; verificar sinais vitais após a oxigenoterapia.

Q: Atividade 1

Analise as opções a seguir e identifique o conjunto que melhor representa os equipamentos e acessórios necessários para a coleta e o transporte de material biológico (apenas sangue) no domicílio.
- [Image] - Álcool a 70% - Luva de procedimento - Maleta para transporte de material biológico - Tubos coletores - Jaleco - Aparadeira - Algodão hidrófilo - Caixa térmica - Máscara descartável de procedimento - Garrote - Agulha para coleta de sangue à vacuo (Errado - Aparadeira ou comadre não fazem parte dos equipamentos necessários para a coleta de sangue.)
- [Image] - Álcool a 70% - Luva de procedimento - Maleta para transporte de material biológico - Tubos coletores - Esfigmomanômetro - Jaleco - Algodão hidrófilo - Caixa térmica - Máscara descartável de procedimento - Garrote - Agulha para coleta de sangue à vacuo (Errado - Esfigmomanômetro e estetoscópio não fazem parte dos equipamentos necessários para a coleta de material biológico.)
- [Image] - Álcool a 70% - Pinça cirúrgica - Maleta para transporte de material biológico - Tubos coletores - Jaleco - Algodão hidrófilo - Caixa térmica - Máscara descartável de procedimento - Garrote - Agulha para coleta de sangue à vacuo (Errado - Conjunto de pinças cirúrgicas não faz parte dos equipamentos necessários para a coleta de material biológico no domicílio.)
- [Image] (Opção Correta!)
A: [Image]

Q: Atividade 1

Leia atentamente as frases abaixo. Em seguida, selecione a opção que completa todas as sentenças corretamente.

OBS: Selecione a sequência correta.

a) Um estoma digestório tem por finalidade __________________ e ________________ o paciente com distúrbios no sistema gastrointestinal.
b) Um estoma respiratório é capaz de desviar a obstrução aguda ou crônica das _______________ a fim de ____________________.
c) Um estoma pode ter como finalidade drenar conteúdo ____________________ e administrar ___________________.
d) __________________ é um procedimento cirúrgico de caráter temporário ou definitivo, por meio de endoscopia, _____________________ que estabelece o acesso ao jejuno (intestino) proximal através da parede abdominal.
- hidratar, vias aéreas superiores, garantir uma boa ventilação, fecal, nutrir, medicamentos, jejunostomia, laparotomia ou laparoscopia
- nutrir, laparotomia ou laparoscopia ,vias aéreas superiores, garantir uma boa ventilação, medicamentos, jejunostomia, fecal, hidratar
- garantir uma boa ventilação, medicamentos, nutrir, hidratar, vias aéreas superiores, fecal, laparotomia ou laparoscopia, jejunostomia
- hidratar, vias aéreas superiores, garantir uma boa ventilação, fecal, nutrir, medicamentos, jejunostomia, laparotomia ou laparoscopia
- nutrir, hidratar, laparotomia ou laparoscopia, garantir uma boa ventilação, fecal, medicamentos, jejunostomia, vias aéreas superiores
- vias aéreas superiores, nutrir, garantir uma boa ventilação, fecal, medicamentos, jejunostomia, hidratar, laparotomia ou laparoscopia
- nutrir, hidratar, vias aéreas superiores, garantir uma boa ventilação, fecal, medicamentos, laparotomia ou laparoscopia, jejunostomia
- nutrir, hidratar, vias aéreas superiores, garantir uma boa ventilação, fecal, medicamentos, jejunostomia, laparotomia ou laparoscopia
A: nutrir, hidratar, vias aéreas superiores, garantir uma boa ventilação, fecal, medicamentos, jejunostomia, laparotomia ou laparoscopia

Q: Atividade 3

Analise o caso apresentado a seguir.

[Image]

Diante do quadro de Clotilde, durante a visita domiciliar, quais informações deverão ser fornecidas pela equipe multiprofissional ao cuidador e à paciente? Marque a alternativa que contém todas as informações corretas.
- A equipe multiprofissional deve recomendar ao cuidador que observe a perfusão do estoma, se há presença de muco e se há alteração do seu tamanho e da sua forma. Outro cuidado importante é a troca da bolsa de colostomia. Deve-se recomendar que o tamanho da abertura do disco de fixação da bolsa de colostomia de Clotilde seja de 10mm ou inferior para fixar melhor. (A alternativa está incorreta, pois é sugerido um diâmetro de 10mm para o disco de fixação da bolsa, e o estoma da senhora Clotilde tem 20mm de diâmetro, ou seja, é inferior ao tamanho do estoma. Caso esta conduta seja tomada, a paciente poderá apresentar lesão seguida de dermatite. Para evitar danos, o tamanho da inserção da bolsa de colostomia deve ser adequado ao tamanho do estoma intestinal.)
- Foi informado pelo cuidador que a bolsa de Clotilde está drenando muco intestinal, de consistência semissólida, em grande quantidade, ultrapassando o limite da indicação do fabricante da bolsa. O cuidador deve ser orientado a realizar o esvaziamento da bolsa a cada 24 horas. (As bolsas que coletam fezes (colostomia e ileostomia) devem ser esvaziadas sempre que for necessário, geralmente uma ou duas vezes ao dia, quando estiverem com 1/3 (um terço) do espaço ocupado com fezes.)
- Clotilde tem apresentado dermatite na área próxima ao estoma. Sobre a higiene corporal da paciente, o cuidador deve ser orientado a proteger a bolsa com um plástico e fita adesiva e, para auxiliar a limpeza da área periestomal, a fazer uso de uma esponja vegetal levemente hidratada e sabonete neutro. (A limpeza da pele ao redor do estoma deve ser realizada cuidadosamente, utilizando água e sabonete neutro, sem esfregar com força, nem usar esponjas ásperas.)
- A pele ao redor do estoma deve ser exposta ao sol da manhã, de 15 a 20 minutos por dia, tendo cuidado de sempre proteger o estoma com gaze umedecida.
- Na higienização da pele periestomal, o uso de substâncias como álcool, tintura de benjoim, mercúrio, digluconato de clorexidina, pomadas e cremes pode ser indicado ao cuidador. No caso de presença de pelos, cortá-los com uma tesoura ou barbeador. (Na higienização do estoma e da região periestomal, não se deve utilizar substâncias agressivas à pele, como álcool, benzina, colônias, tintura de benjoim, mercúrio, digluconato de clorexidina, pomadas e cremes, pois esses produtos podem ressecar a pele, ferindo-a e causando reações alérgicas. Quando a pele periestomal tiver pelos, deve-se cortá-los com uma tesoura rente à pele. O uso de barbeador apresenta o risco de cortar a pele e de causar inflamação no local de crescimento dos pelos.)
A: A pele ao redor do estoma deve ser exposta ao sol da manhã, de 15 a 20 minutos por dia, tendo cuidado de sempre proteger o estoma com gaze umedecida.

Q: Atividade 1

Analise as opções a seguir e identifique o conjunto que melhor representa os equipamentos e acessórios necessários para a coleta e o transporte de material biológico (apenas sangue) no domicílio.
- [Image] - Álcool a 70% - Luva de procedimento - Maleta para transporte de material biológico - Tubos coletores - Jaleco - Aparadeira - Algodão hidrófilo - Caixa térmica - Máscara descartável de procedimento - Garrote - Agulha para coleta de sangue à vacuo (Errado - Aparadeira ou comadre não fazem parte dos equipamentos necessários para a coleta de sangue.)
- [Image] - Álcool a 70% - Luva de procedimento - Maleta para transporte de material biológico - Tubos coletores - Esfigmomanômetro - Jaleco - Algodão hidrófilo - Caixa térmica - Máscara descartável de procedimento - Garrote - Agulha para coleta de sangue à vacuo (Errado - Esfigmomanômetro e estetoscópio não fazem parte dos equipamentos necessários para a coleta de material biológico.)
- [Image] - Álcool a 70% - Pinça cirúrgica - Maleta para transporte de material biológico - Tubos coletores - Jaleco - Algodão hidrófilo - Caixa térmica - Máscara descartável de procedimento - Garrote - Agulha para coleta de sangue à vacuo (Errado - Conjunto de pinças cirúrgicas não faz parte dos equipamentos necessários para a coleta de material biológico no domicílio.)
- [Image] - Álcool a 70% - Luva de procedimento - Maleta para transporte de material biológico - Tubos coletores - Jaleco - Algodão hidrófilo - Caixa térmica - Máscara descartável de procedimento - Garrote - Agulha para coleta de sangue à vacuo (Alternativa correta!)
A: [Image] - Álcool a 70% - Luva de procedimento - Maleta para transporte de material biológico - Tubos coletores - Jaleco - Algodão hidrófilo - Caixa térmica - Máscara descartável de procedimento - Garrote - Agulha para coleta de sangue à vacuo