Title: Default for Exercício Pós-operatório em ortopedia
Course: 1841- (relation1962)-Abordagem domiciliar de situações clínicas comuns em adultos ARES copiar 3

- O curativo da incisão cirúrgica deve ser realizado apenas com solução fisiológica a 0,9% e cobertura seca nas primeiras 48 horas ou enquanto houver secreção. (a) O Ministério da Saúde recomenda que o curativo da incisão cirúrgica seja realizado apenas com solução fisiológica a 0,9% e cobertura seca nas primeiras 48 horas ou enquanto houver secreção. Após esse período, se a incisão cirúrgica estiver seca, ela pode ser deixada aberta, tomando o cuidado de limpar diariamente com água e sabão e secar, aplicando apenas álcool 70%, até a retirada dos pontos.)
- Não se deve usar álcool 70% nas feridas cirúrgicas. O álcool deve ser a 90%. (b) Deve ser aplicado apenas álcool 70%, até a retirada dos pontos.)
- Quanto ao uso de soluções para realização de curativo, o uso de Polvidine é considerado adequado. (c) O curativo da incisão cirúrgica é realizado apenas com solução fisiológica a 0,9%.)
- Não se devem realizar curativos, as feridas cirúrgicas devem permanecer abertas desde o primeiro dia. (d) O curativo deve ser realizado diariamente com solução fisiológica a 0,9% até que a ferida esteja completamente fechada e seca. A partir de então, poderá ser mantida aberta e ser aplicado álcool 70% até a retirada dos pontos)
A: O curativo da incisão cirúrgica deve ser realizado apenas com solução fisiológica a 0,9% e cobertura seca nas primeiras 48 horas ou enquanto houver secreção.
If right: O Ministério da Saúde recomenda que o curativo da incisão cirúrgica seja realizado apenas com solução fisiológica a 0,9% e cobertura seca nas primeiras 48 horas ou enquanto houver secreção. Após esse período, se a incisão cirúrgica estiver seca, ela pode ser deixada aberta, tomando o cuidado de limpar diariamente com água e sabão e secar, aplicando apenas álcool 70%, até a retirada dos pontos.
If partly right: O Ministério da Saúde recomenda que o curativo da incisão cirúrgica seja realizado apenas com solução fisiológica a 0,9% e cobertura seca nas primeiras 48 horas ou enquanto houver secreção. Após esse período, se a incisão cirúrgica estiver seca, ela pode ser deixada aberta, tomando o cuidado de limpar diariamente com água e sabão e secar, aplicando apenas álcool 70%, até a retirada dos pontos.
If wrong: O Ministério da Saúde recomenda que o curativo da incisão cirúrgica seja realizado apenas com solução fisiológica a 0,9% e cobertura seca nas primeiras 48 horas ou enquanto houver secreção. Após esse período, se a incisão cirúrgica estiver seca, ela pode ser deixada aberta, tomando o cuidado de limpar diariamente com água e sabão e secar, aplicando apenas álcool 70%, até a retirada dos pontos.

1) Considerando as informações apresentadas até aqui, como deve ser realizado um curativo de ferida cirúrgica?