Title: O que é coronariopatia crônica?
Course: 1841- (relation1962)-Abordagem domiciliar de situações clínicas comuns em adultos ARES copiar 3 > Section: Doenças cardiovasculares

O que é coronariopatia crônica?

O que é coronariopatia crônica?

Um dos maiores problemas de saúde no Brasil e no mundo são as isquemias cardíacas e as demais doenças cardiovasculares de origem aterosclerótica, sendo a principal causa de morte e invalidez (FERREIRA; MORETTI; CÉZAR, 2006).

A coronariopatia consiste em uma situação clínica, a qual afeta a estrutura e/ou função das coronárias que é fornecer sangue e oxigênio para o músculo cardíaco.

Saiba mais...
A aterosclerose é a responsável pela angina de peito e consequente infarto agudo do miocárdio.

Formação da placa de ateroma

Fonte: (UNA-SUS UFPE, 2014).

Aterosclerose é uma doença inflamatória crônica, caracterizada pela formação de ateromas (lesão funcional formada por lipídios e tecido fibroso) dentro dos vasos sanguíneos. Tem início quando o ateroma é depositado na camada íntima das grandes artérias, interferindo na absorção dos nutrientes pelas células endoteliais, que compõem o revestimento interno vascular, tornando-se necrótico e, em seguida, fibroso, obstruindo o fluxo sanguíneo (MARTINS; DAMASCENO; AWADA, 2007).

Os fatores de risco para coronariopatias crônicas podem ser reversíveis (estilo de vida sedentário, tabagismo, elevação da pressão arterial, hiperlipidemia) ou irreversíveis (causa genética), devendo as pessoas sob esse risco ser aconselhadas a realizar exames clínicos regulares (MARTINS; DAMASCENO; AWADA, 2007).

Curiosidade...

Você sabe diferenciar a arterioesclerose da aterosclerose?

Arteriosclerose é um processo normal do envelhecimento, razão por que está presente até mesmo no idoso saudável. Ela consiste no endurecimento e espessamento progressivo da parede das artérias, diminuindo, assim, a elasticidade arterial. Por outro lado, a aterosclesose é uma condição patológica das artérias coronárias caracterizada pelo acúmulo anormal de lipídeos e tecido fibroso na parede vascular, levando a alterações na estrutura e fluxo arterial e redução do fluxo sanguíneo para o miocárdio, o que pode resultar na angina de peito e consequente infarto agudo do miocárdio (MARTINS; DAMASCENO; AWADA, 2007).

A angina de peito é uma síndrome clínica, caracterizada por crises de dor ou sensação de pressão na região anterior do tórax. É causada pelo insuficiente fornecimento de sangue para as coronárias, resultando no suprimento inadequado de oxigênio para o miocárdio. Uma vez que o miocárdio sofre isquemia, ele é lesionado, e o paciente passa para um quadro de infarto agudo no miocárdio, que pode ter início devido à aterosclerose ou pode ser resultante de um choque hemorrágico (MARTINS; DAMASCENO; AWADA, 2007).

Local de distribuição da angina de peito

Fonte: (UNA-SUS UFPE, 2014).