Title: Padrão para Exercício Doença vascular periférica
Course: 1841- (relation1962)-Abordagem domiciliar de situações clínicas comuns em adultos ARES copiar 3

A categoria padrão para as questões compartilhadas no contexto 'Exercício Doença vascular periférica'.

Q: 2) Durante as visitas, a EMAD deve orientar as seguintes medidas:
- Em pacientes com doença venosa periférica, deve ser orientado repouso em posição de Trendelemburg.
- A deambulação deve ser desestimulada; o paciente deve ser orientado a passar o maior tempo sentado ou em posição ortostática, parado, para auxiliar a circulação nos membros inferiores.
- Em casos de doença arterial ou venosa, a posição de Fowler ou Tremdelemburg deve ser orientada.
- Manter em perfeitas condições de higiene os membros inferiores, porém sem fazer uso diário de sabão antisséptico, evitando traumas e, assim, tratando e prevenindo micoses interdigitais.
A: Em pacientes com doença venosa periférica, deve ser orientado repouso em posição de Trendelemburg.
If right: O repouso em posição de Trendelenburg ajuda a diminuir o edema e auxilia o retorno venoso.
If partly right: O repouso em posição de Trendelenburg ajuda a diminuir o edema e auxilia o retorno venoso.
If wrong: O repouso em posição de Trendelenburg ajuda a diminuir o edema e auxilia o retorno venoso.

Q: A dor da neuropatia isquêmica é intensa, difusa e espasmódica. A dor é referida pelo doente como um puxão, rasgando, queimação, entorpecimento ou parestesia do membro.
- Verdadeiro (Na neuropatia isquêmica, a dor é intensa, difusa e espasmódica. A dor é referida pelo doente como um puxão, rasgando, queimação, entorpecimento ou parestesia do membro.)
- Falso (Na neuropatia isquêmica, a dor é intensa, difusa e espasmódica. A dor é referida pelo doente como um puxão, rasgando, queimação, entorpecimento ou parestesia do membro.)
A: Verdadeiro

Q: As características da tromboangeíte obliterante são: frequentemente apresenta úlceras no pé, claudicação é um sintoma raro; começo de sintomas normalmente antes dos 40 anos; sempre associado com o tabagismo e normalmente em homens jovens.
- Verdadeiro (As características da doença de Buerger são: frequentemente apresenta úlceras no pé, claudicação é raro; começo de sintomas normalmente antes dos 40 anos; sempre associado com o tabagismo e normalmente em homens jovens.)
- Falso (As características da doença de Buerger são: frequentemente apresenta úlceras no pé, claudicação é raro; começo de sintomas normalmente antes dos 40 anos; sempre associado com o tabagismo e normalmente em homens jovens.)
A: Verdadeiro

Q: Na úlcera neuropática diabética, o pulso torna-se imperceptível, e pacientes insulinodependentes são imunes a esse tipo de lesão.
- Verdadeiro (A úlcera neuropática diabética pura normalmente é de diagnóstico fácil, pois os pulsos estão presentes, sendo mais frequente nos indivíduos insulinodependentes.)
- Falso (A úlcera neuropática diabética pura normalmente é de diagnóstico fácil, pois os pulsos estão presentes, sendo mais frequente nos indivíduos insulinodependentes.)
A: Falso

Q: A úlcera venosa é consequência do aumento da pressão venosa devido à insuficiência venosa crônica.
- Verdadeiro (A úlcera venosa é consequente do aumento da pressão venosa devido à insuficiência venosa crônica.)
- Falso (A úlcera venosa é consequente do aumento da pressão venosa devido à insuficiência venosa crônica.)
A: Verdadeiro

1) Marque verdadeiro (V) ou falso (F) nas assertivas seguintes: