Title: O que é malária?
Course: 1841- (relation1962)-Abordagem domiciliar de situações clínicas comuns em adultos ARES copiar 3 > Section: Doenças infectocontagiosas parasitárias crônicas

O que é malária?

O que é malária?

A malária é uma doença infecciosa febril aguda, causada por protozoários do gênero Plasmodium, transmitida ao homem através da picada de fêmeas do mosquito do gênero Anopheles (BRASIL, 2008; FONTES; RODRIGUES, 2012).

Ciclo da malária

Fonte: (BRAGA, FONTES, 2005, p. 145, adaptado).

Saiba mais...
Você conhece a Sala de Apoio à Gestão Estratégica (SAGE)? Clique aqui e acesse a área Situação de Saúde para conhecer dados sobre a morbimortalidade da malária na população nacional geral (BRASIL, 2012).

É também conhecida como paludismo, febre palustre, impaludismo, maleita ou sezão. Importante lembrar que, no Brasil, três espécies do protozoário Plasmodium causam a doença no homem. O P. vivax é a espécie mais incidente, seguida do P. falciparum e P. malarie (BRASIL, 2008; FONTES; RODRIGUES, 2012; BRASIL, 2010).

Apresenta uma fase sintomática inicial, caracterizada por mal-estar, cefaleia, cansaço, mialgia, náuseas e vômitos, que, geralmente, precede a fase clássica de febre da Malária. O ataque paroxístico inicia-se com calafrios, que podem durar de 15 minutos a 1 hora, seguidos de uma fase febril, com temperaturas que podem extrapolar os 41°C. Após um período de 2 a 6 horas, ocorre defervescência da febre, e o paciente apresenta sudorese profusa e fraqueza intensa.

Após a fase inicial, o paciente apresenta febre de caráter intermitente e de duração variada, a depender da espécie do plasmódio: 48 horas para o P. falciparum e P. vivax e 72 horas para o P. malarie. De um modo geral, as formas brandas são causadas pelo P. malarie e P. vivax. A malária causada pelo P. falciparum pode apresentar manifestações graves, principalmente em crianças, gestantes e adultos não imunes.

Os sintomas da forma grave caracterizam-se por convulsões, anemia intensa, sangramentos, dispneia, vômitos repetidos, hipotensão arterial, oligúria, icterícia e distúrbios da consciência, que constituem os sinais clínicos de alerta para a malária grave e são preditores das formas clínicas da malária complicada.

AnteriorPróximo