Title: Referências
Course: 1841- (relation1962)-Abordagem domiciliar de situações clínicas comuns em adultos ARES copiar 3 > Section: Doenças cardiovasculares

Referências

Referências

BELLEHUMEUR, C. et al. Home care: cuidados domiciliares: protocolos para a prática clínica. Tradução de Ivan Lourenço Gomes; revisão técnica de Christina Aparecida Ribeiro e Marivan Santiago Abrahão. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 2007. 392p.

FERREIRA, J. F. M.; MORETTI, M. A.; CÉSAR, L. A. M. Cardiopatia Isquêmica crônica. In: LOPES, A. C. (Ed.). Tratado de clínica médica. São Paulo: Roca, 2006. v. 1, seção 6, cap. 67, p. 700-712.

MARTINS, H. S.; DAMASCENO, M. C. de T.; AWADA, S. B. Pronto-socorro: condutas do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo. Barueri, SP: Manole, 2007. 1064p.

SOCIEDADE BRASILEIRA DE CARDIOLOGIA. Diretrizes de doença coronariana crônica angina estável. Arq. Bras. Cardiol., São Paulo, v. 83, supl. 2, set. 2004. Disponível em: <http://www.scielo.br/pdf/abc/v83s2/21516.pdf>. Acesso em: 25 mar. 2014.

SOSA, E. A. et al. Consenso sobre eletrocardiografia pelo sistema Holter. Arq. Bras. Cardiol., São Paulo, v. 65, n. 5 , p. 447–450, 1995. Disponível em: <http://publicacoes.cardiol.br/consenso/1995/6505/65050013.pdf>. Acesso em: 25 mar. 2014.