Title: Como avaliar e diagnosticar?
Course: Abordagem domiciliar de situações clínicas comuns em adultos ARES > Section: Doenças neurodegenerativas

Como avaliar e diagnosticar?

Como avaliar e diagnosticar?

O diagnóstico de ELA é evidente em pacientes com sintomas progressivos e generalizados de região bulbar e de membros. O diagnóstico precoce, quando o paciente apresenta sintomas focais limitados a uma ou duas regiões (bulbar, membros inferiores, membros superiores, tronco), pode ser difícil e dependerá da presença de sinais em outras regiões e exames seriados. O tempo médio entre o início dos sintomas e o diagnóstico é de 10 a 18 meses.

O diagnóstico é baseado nos sintomas, achados do exame físico e nos resultados dos exames de eletrodiagnóstico, laboratoriais e de imagens. Não existe um biomarcador específico para a doença (THE EFNS TASK FORCE ON DIAGNOSIS et al., 2012).

Critérios diagnósticos El Escorial revisados

Fonte: (ORSINI et al., 2008).

Existem várias escalas criadas para avaliar a funcionalidade e a qualidade de vida do paciente com ELA, tendo sido a maioria desenvolvida para avaliar aspectos gerais e específicos da doença. No entanto, pacientes com ELA devem ser avaliados com escalas que meçam a qualidade de vida individualmente, uma vez que a percepção da qualidade de vida depende de outros fatores, além da debilidade física e não se encontra necessariamente deteriorada, apesar da progressão dos sintomas físicos (ROWLAND; SHNEIDER, 2001).

Escalas não específicas para a Esclerose Lateral Amiotrófica

Fonte: (ORSINI et al., 2008).

Escalas específicas para a Esclerose Lateral Amiotrófica

Fonte: (ORSINI et al., 2008).

Saiba mais...
Visando aprofundar a leitura sobre as escalas utilizadas para avaliação de pacientes com ELA, a leitura sugerida é o artigo de revisão “Medidas de avaliação na esclerose lateral amiotrófica”. Clique aqui para acessar (ORSINI et al., 2008).