Title: Prova de Certificação
Course: Atenção à Gestão do Risco Cardiovascular

Agora que você percorreu todos os materiais e as reflexões propostas, é hora de realizar sua avaliação.
Para ser aprovado, você deverá obter 70% de acertos. É possível realizar até três tentativas e será considerada a maior nota.
Ao atingir 70%, seu certificado será encaminhado, em até duas semanas, para o e-mail que você cadastrou na plataforma Arouca.